Introducción

Los switches inteligentes de la serie Sx250 de Cisco están diseñados para ser fáciles de configurar, gestionar y resolver, lo que le permite centrarse en sus prioridades empresariales. Estos switches están equipados con una nueva generación de procesadores de paquetes altamente integrados y rentables dirigidos a aplicaciones Carrier Ethernet y Small-Medium Enterprise (SME) con rendimiento a velocidad de cable completo con puertos Fast Ethernet (FE) o Gigabit Ethernet (GE) y plataformas GE Combo.

La utilidad basada en Web le permite implementar y gestionar su red de forma eficaz. La configuración y la resolución de problemas se pueden realizar fácilmente con herramientas fáciles de usar como Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT y Cisco Smartports, que permiten que la red detecte y configure automáticamente todos los dispositivos Cisco conectados.

En este artículo se muestran las especificaciones del producto de los switches inteligentes Sx250.

Nota: Si desea conocer las características y funciones de los Smart Switches Sx250, haga clic aquí.

Dispositivos aplicables

- Serie SF250

- Serie SG250

Versión del software

- 2.2.5.68

Especificaciones del producto Sx250 Series

Rendimiento

Función

Descripción

Capacidad de switching y velocidad de reenvío

Todos los switches son de velocidad de cable y sin bloqueos

Modelo

Capacidad en millones de paquetes por segundo (mpps) (paquetes de 64 bytes)

Capacidad de switching en gigabits por segundo (Gbps)

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

Switching de Capa 2

Función

Descripción

Spanning Tree Protocol (STP)

Compatibilidad con árbol de extensión 802.1d estándar

Convergencia rápida mediante 802.1w (protocolo de árbol de extensión rápido [RSTP]), habilitada de forma predeterminada

Varias instancias de árbol de extensión utilizando 802.1s (MSTP); Se admiten 8 instancias

Agrupación de puertos/agregación de enlaces

Compatibilidad con el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad

Hasta 4 grupos

Hasta 8 puertos por grupo con 16 puertos candidatos para cada LAG 802.3ad (dinámico)

VLAN

Compatibilidad con hasta 256 VLAN activas simultáneamente

VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

VLAN de administración

VLAN Voz

El tráfico de voz se asigna automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata con niveles adecuados de QoS. Las funciones de voz automática ofrecen una implementación de terminales de voz y dispositivos de control de llamadas sin intervención en toda la red.

Snooping de IGMP (versiones 1, 2 y 3)

El protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) limita el tráfico de multidifusión de gran ancho de banda únicamente a los solicitantes; admite grupos de multidifusión 4K (también se admite multidifusión específica de origen).

bloqueo HOL

Bloqueo de cabecera (HOL).

Security

Función

Descripción

SSL

Secure Sockets Layer (SSL) cifra todo el tráfico HTTPS, lo que permite un acceso seguro a la utilidad basada en web del switch.

IEEE 802.1X (función de autenticador)

Autenticación RADIUS, hash MD5, modo host único/múltiple y sesiones únicas/múltiples.

Datos confidenciales seguros (SSD)

Mecanismo para administrar datos confidenciales (como contraseñas, claves, etc.) de forma segura en el switch, rellenando estos datos en otros dispositivos y configurando automáticamente de forma segura. El acceso para ver los datos confidenciales como texto simple o cifrado se proporciona según el nivel de acceso configurado por el usuario y el método de acceso del usuario.

Seguridad del puerto

Capacidad para bloquear las direcciones MAC de origen a los puertos y limitar el número de direcciones MAC aprendidas.

RADIUS

Admite autenticación RADIUS para el acceso de administración. El switch funciona como cliente.

Control de tormentas

Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida.

Prevención de DoS

Prevención de ataques de denegación de servicio (DoS).

Calidad del servicio

Función

Descripción

Niveles de prioridad

4 colas de hardware

Planificación

Ordenamiento cíclico ponderado (WRR) y prioridad estricta

Clase de servicio

basado en puertos; basado en la prioridad de VLAN 802.1p; Basada en ToS/DSCP/precedencia IP IP IP/v4/v6; DiffServ; asignación de cola de QoS de confianza basada en punto de código de servicios diferenciados (DSCP) y clase de servicio (802.1p/CoS)

Límite de velocidad

Regulador de entrada, por VLAN, por puerto

Estándares

Función

Descripción

Estándares

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Control de flujo, LACP, IEEE 802.1D (STP), VLAN IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, STP múltiple IEEE 802.1s, autenticación de acceso a puertos IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894 y RFC 919, RFC20, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213 y RFC 1215, RFC286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643 y RFC 1 700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233 y RFC 22 RFC76, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411 y RFC34 12, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416 y RFC 4330

IPv6

Función

Descripción

IPv6

modo host Ipv6

Ipv6 sobre Ethernet

Pila Ipv6/Ipv4 Dual

Detección de vecino y router (ND) Ipv6

configuración automática de dirección sin estado Ipv6

Detección de unidad de transmisión máxima (MTU) de trayecto

Detección de direcciones duplicadas (DAD)

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6

Red Ipv6 sobre Ipv4 con compatibilidad con el protocolo de direccionamiento automático de túnel (ISATAP)

Certificado con el logotipo Gold de USGv6 e Ipv6

QoS Ipv6

Priorizar paquetes Ipv6 en hardware

Detección de receptor multidifusión (MLD v1/2)

Entregar paquetes de multidifusión Ipv6 solamente a los receptores requeridos

Aplicaciones Ipv6

Web/SSL, Ping, Traceroute, protocolo simple de tiempo de red (SNTP), protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP), protocolo simple de administración de red (SNMP), servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS), Syslog, cliente DNS, cliente DHCP, configuración automática DHCP

RFC Ipv6 compatible

RFC 4443 (que obsoleta RFC 2463): ICMPv6

RFC 4291 (que obsoleta RFC 3513): Arquitectura de dirección IPv6

RFC 4291: Arquitectura de direccionamiento IP versión 6

RFC 2460: Especificación De Ipv6

RFC 4861 (que obsoleta RFC 2461): Detección de Vecino para Ipv6

RFC 4862 (que obsoleta RFC 2462): Configuración Automática De Direcciones Sin Estado Ipv6

RFC 1981: Descubrimiento de la MTU del trayecto

RFC 4007: Arquitectura De Direcciones Con Alcance Ipv6

RFC 3484: Mecanismo de selección de dirección predeterminado

RFC 5214 (que obsoleta RFC 4214): tunelización ISATAP

RFC 4293; MIB Ipv6: Convenciones Textuales y Grupo General

RFC 3595: Convenciones Textuales para la Etiqueta de Flujo de Ipv6

Administración

Función

Descripción

Utilidad basada en Web

Utilidad de configuración de switch integrada para una configuración de dispositivos sencilla basada en explorador (HTTP/HTTPS). Admite configuración, panel del sistema, mantenimiento del sistema y supervisión.

SNMP (Protocolo de administración de red simple)

SNMP versiones 1, 2c y 3 con compatibilidad para trampas y SNMP v3 User-Based Security Model (USM)

MIB estándar

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

Ianaifty-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

MIB privadas

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibObjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-puente-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-Device-Params-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-Setting-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-ee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

Supervisión remota (RMON)

El agente de software RMON integrado admite 4 grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión, supervisión y análisis del tráfico

pila dual Ipv4 e Ipv6

Coexistencia de ambas pilas de protocolos para facilitar la migración

Actualización del firmware

Actualización del navegador web (HTTP/HTTPS) y TFTP y SCP

Reflejo de Puerto

El tráfico en un puerto se puede duplicar en otro puerto para su análisis con un analizador de red o sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 4 puertos de origen en un puerto de destino.

duplicación de VLAN

El tráfico de una VLAN se puede duplicar en un puerto para su análisis con un analizador de red o sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 4 VLAN de origen en un puerto de destino.

Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) (opciones 12, 66, 67, 129 y 150)

Las opciones DHCP facilitan un control más estricto desde un punto central (servidor DHCP), para obtener la dirección IP, la configuración automática (con descarga de archivo de configuración), la retransmisión DHCP y el nombre de host.

Configuración automática

Permite la implementación masiva con protección de datos confidenciales.

Configuraciones modificables por texto

Los archivos de configuración se pueden editar con un editor de texto y descargar en otro switch, lo que facilita la implementación masiva.

Smartports

Configuración simplificada de QoS y capacidades de seguridad.

Smartports automáticos

Aplica automáticamente la inteligencia proporcionada a través de las funciones de Smartports al puerto en función de los dispositivos detectados a través de Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Esto facilita las implementaciones sin intervención del usuario.

Servicios en la nube

Soporte para Cisco Active Advisor

Localización

Localización de la utilidad basada en Web y documentación en varios idiomas

Banner de inicio de sesión

Banners múltiples configurables para Web y CLI

Otra gestión

Traceroute; administración IP única; HTTP/HTTPS; RADIUS; Reflejo de Puerto; Actualización de TFTP; DHCP Client; Protocolo simple de tiempo de red (SNTP); diagnóstico de cable; Ping; syslog; configuración de hora automática desde la estación de administración.

Verde (eficiencia energética)

Función

Descripción

Detección de energía

Apague automáticamente el puerto RJ-45 al detectar el link inactivo. El modo activo se reanuda sin pérdida de paquetes cuando el switch detecta que el link está activo.

Detección de longitud del cable

Ajusta la potencia de la señal en función de la longitud del cable. Reduce el consumo energético de los cables más cortos.

Compatible con EEE (802.3az)

Admite IEEE 802.3az en todos los puertos Gigabit Ethernet de cobre.

Inhabilitar los LED de puerto

Los LED se pueden apagar manualmente para ahorrar energía.

General

Tramas gigantes

Tamaño de trama de hasta 9.000 bytes. La MTU predeterminada es de 2K bytes.

tabla MAC

Direcciones 8K.

Descubrimiento

Función

Descripción

Bonjour

El switch se anuncia usando el protocolo Bonjour.

Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) (802.1ab) con extensiones LLDP-MED

El protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permite al switch anunciar su identificación, configuración y capacidades a los dispositivos vecinos que almacenan los datos en una MIB. LLDP-MED es una mejora de LLDP que agrega las extensiones necesarias para los teléfonos IP.

Cisco Discovery Protocol

El switch se anuncia mediante el protocolo de detección de Cisco. También aprende el dispositivo conectado y sus características mediante Cisco Discovery Protocol.

Smartports automáticos

Aplica automáticamente la inteligencia proporcionada a través de las funciones de Smartports al puerto en función de los dispositivos detectados a través de Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Esta capacidad facilita las implementaciones sin intervención del usuario.

PoE+ 802.3at y PoE 802.3af distribuidos a través de cualquiera de los puertos RJ-45 incluidos en los presupuestos de alimentación enumerados

Los siguientes switches admiten PoE+ 802.3at, 802.3af y PoE preestándar (heredado) de Cisco. Hay una potencia máxima de 30 W a cualquier puerto 10/100 o Gigabit Ethernet hasta que se alcance el presupuesto de PoE para el switch. La potencia total disponible para PoE por switch es la siguiente:

Modelo

Alimentación dedicada a PoE

Número de puertos compatibles con PoE

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

Transferencia de dispositivos alimentados con PoE (PD) y PoE

Además de la alimentación de CA, los modelos de switch compactos pueden funcionar como dispositivo alimentado con PoE (PD) y alimentarse con switches PoE conectados a los puertos de enlace ascendente. El switch también puede pasar a través de la alimentación a los dispositivos finales PoE descendentes si es necesario.

Se puede extraer un máximo de 60 W por puerto de enlace ascendente si el switch PoE de par admite PoE de 60 W. Cuando se conectan varios puertos de enlace ascendente a switches PoE, se combina la alimentación extraída de estos puertos.

Cuando la alimentación de CA está conectada y funciona correctamente, se prefiere que la alimentación de PoE. La alimentación PoE puede funcionar como una copia de seguridad de la fuente de alimentación de CA o utilizarse como la única fuente de alimentación para el switch.

Modelo

Opción de alimentación

Alimentación PoE disponible (W)

¿Se puede alimentar el switch con enlaces ascendentes?

SG250-10P

1 enlace ascendente PoE

2 enlaces ascendentes PoE

1 enlace ascendente PoE+

2 enlaces ascendentes PoE+

1 enlace ascendente PoE de 60 W

2 enlaces ascendentes PoE de 60 W

Alimentación CA

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Consumo de Energía

Modelo

Alimentación verde (modo)

Consumo de energía del sistema

Consumo energético (con PoE)

Disipación de calor (BTU/hora)

SF250-48

EEE, detección de energía

110 V=23,4 W

220 V=24,2 W

N/A

82.57

SF250-48HP

EEE, detección de energía

110 V=43,1 W

220 V=44,3 W

110 V=265,2 W

220 V=255,8 W

904.90

SG250-10P

EEE, detección de energía, corto alcance

110 V=13,25 W

220 V=13,42 W

110 V=85,19 W

220 V=84,17 W

290.68

SG250-26

EEE, detección de energía, corto alcance

110 V=18,1 W

220 V=18,9 W

N/A

64.49

SG250-26HP

EEE, detección de energía, corto alcance

110 V=23,5 W

220 V=24,4 W

110 V=135,2 W

220 V=133,9 W

461.32

SG250-26P

EEE, detección de energía, corto alcance

110 V=34,2 W

220 V=37,2 W

110 V=262 W

220 V=254,5 W

893.98

Interfaces físicas

Puertos

Nombre del modelo

Puertos del sistema totales

Puertos RJ-45

Puertos combinados (RJ-45 + SFP)

SF250-48

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinación de 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SF250-48HP

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinación de 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SG250-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26HP

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

Botones

Función

Descripción

Ranura USB

Ranura USB tipo A en el panel frontal del switch para facilitar la gestión de archivos e imágenes

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Tipo de cableado

Par trenzado no blindado (UTP) de categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Categoría 5e o superior para 1000BASE-T

Indicadores luminosos

Sistema, enlace/actividad, PoE, velocidad

Flash

256 MB

CPU

ARM de 800 MHz

Memoria de CPU

512 MB

Búfer de paquetes

Todos los números se agregan en todos los puertos porque los búfers se comparten dinámicamente:

Nombre del modelo

Búfer de paquetes

SF250-48

24 MB

SF250-48HP

24 MB

SG250-10P

12 MB

SG250-26

12 MB

SG250-26HP

12 MB

SG250-26P

12 MB

Función

Descripción

Módulos SFP/SFP+ compatibles

SKU

Medios

Velocidad

Distancia máxima

MGBBX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MGBSX1

Fibra de modos múltiples

100 Mbps

500 m

MGBLH1

Fibra monomodo

100 Mbps

40 km

MGBLX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MGBT1

UTP cat 5e

100 Mbps

100 m

Entorno

Función

Descripción

Dimensiones de la unidad

(An. x Al. x Pr.)

Nombre del modelo

Dimensiones de la unidad

SF250-48

440 x 44 x 257 mm

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm

SG250-26

440 x 44 x 202 mm

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm

Peso de la unidad

Nombre del modelo

Peso de la unidad

SF250-48

3,57 kg

SF250-48HP

4,93 kg

SG250-10P

1,2 kg

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP

3,37 kg

SG250-26P

3,81 kg

Energía

100-240 V, 50-60 Hz, interna, universal: SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-240V Externa: SG250-10P

Certificación

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC parte 15 (CFR 47) clase A

Temperatura operativa

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 32° a 122 °F (de 0° a 50 °C)

Temperatura de almacenamiento

De -4° a 158 °F (de -20° a 70 °C)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Función

Descripción

Ruido acústico y tiempo medio entre fallos (MTBF)

Nombre del modelo

Ventilador (número)

Ruido acústico

MTBF a 50 °C (horas)

SF250-48

Sin ventilador

N/A

256,281.25

SF250-48HP

2

De 0 °C a 30 °C: 38,0 dB

50 °C: 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P

Sin ventilador

N/A

205,647.00

SG250-26

Sin ventilador

N/A

343,592.66

SG250-26HP

1

De 0 °C a 30 °C: 37,5 dB

50 °C: 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P

2

De 0 °C a 30 °C: 36,0 dB

50 °C: 53,7 dB

430,341.06

Garantía

Vida útil limitada