Objetivo

Los dispositivos con reconocimiento de red de área local virtual (VLAN) adyacentes pueden intercambiar información de VLAN entre sí con el uso del protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP). GVRP se basa en el protocolo de registro de atributos genérico (GARP) y propaga la información de VLAN a través de una red puenteada. Cuando se activa GVRP, transmite y recibe unidades de datos de paquetes GARP (GPDU). Esto le permite configurar una VLAN en un switch y luego propagar su información a través de la red, en lugar de la creación previamente requerida de la VLAN en cada switch de la red.

Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de GVRP en el switch.

Nota: Dado que GVRP requiere soporte para el etiquetado, el puerto debe configurarse en modo Trunk o General. Para aprender cómo configurar un puerto en un switch Sx300 o Sx500 para que sea un tronco o modo general, haga clic aquí. Si tiene un switch Sx350, SG350X o Sx550X, haga clic aquí.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx250

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versión del software

- 1.4.7.06 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04: Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configuración de los parámetros de GVRP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del switch y, a continuación, seleccione Avanzado en la lista desplegable Modo de visualización.

Nota: Las opciones de menú disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo. En este ejemplo, se utiliza SG350X-48MP.

Nota: Si tiene un switch Sx300 o Sx500 Series, vaya directamente al Paso 2.

Paso 2. Elija VLAN Management > GVRP Settings.

Paso 3. Marque la casilla de verificación Enable en el área Global Status de GVRP para habilitar GVRP.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 5. Elija una interfaz o la agregación de enlaces (LAG) de la lista desplegable Tipo de interfaz es igual a y, a continuación, haga clic en Ir.

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto de la unidad 1.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción situado junto a la interfaz deseada en la que desea configurar los parámetros de GVRP. En este ejemplo, se elige GE3.

Paso 7. Desplácese hacia abajo y haga clic en Editar.

Paso 8. (Opcional) En el área Interfaz, haga clic en el tipo de interfaz deseado y elija la interfaz deseada de la lista desplegable adyacente. Las opciones son:

- Unidad y puerto: una sola interfaz.

- LAG: la agregación de enlaces (LAG) se utiliza para describir varios métodos para utilizar varias conexiones de red paralelas para aumentar el rendimiento más allá del límite que puede alcanzar un enlace.

Nota: En este ejemplo, se retienen la unidad y el puerto.

Paso 9. Marque la casilla de verificación Estado GVRP Enable para habilitar GVRP en la interfaz.

Paso 10. (Opcional) Marque la casilla de verificación Dynamic VLAN Creation Enable para permitir a los usuarios crear nuevas VLAN en la interfaz.

Paso 11. Marque la casilla de verificación Registro de GVRP Enable para permitir que GVRP registre las VLAN en la interfaz deseada.

Paso 12. Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Cerrar.

Paso 13. (Opcional) Haga clic en Guardar para guardar los parámetros configurados en el archivo de configuración de inicio.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de GVRP en su switch.