Objetivo

Este artículo pretende mostrar cómo habilitar la detección de loopback en los switches Cisco Business de las series 220, 250 y 350.

Introducción

Loopback Detection (LBD) es una función del switch que proporciona protección contra loops mediante la transmisión de paquetes de protocolo de loop fuera de los puertos donde se ha habilitado la protección contra loops. Cuando el switch envía un paquete de protocolo loop y luego recibe el mismo paquete, cierra el puerto que recibió el paquete.

El LBD funciona independientemente del protocolo de árbol de extensión (STP). Después de que se detecta un loop, el puerto que recibió los loops se coloca en el estado Apagar. Se envía una trampa y se registra el evento. Los administradores de red pueden definir un intervalo de detección que establezca el intervalo de tiempo entre los paquetes LBD.

Se deben establecer las siguientes condiciones para que el LBD esté activo en un puerto especificado:

- LBD está habilitado globalmente.

- LBD está habilitado en el puerto específico.

- El estado de funcionamiento del puerto está activo.

- El puerto se encuentra en el estado Reenvío STP o Desactivado.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Serie CBS220 (Ficha técnica) |2.0.0.17

- CBS250 (Ficha técnica) | 3.1.0.57 (Descargar última)

- CBS350 (Ficha técnica) | 3.1.0.57 (Descargar última)

- CBS350-2X (Ficha técnica) | 3.1.0.57 (Descargar última)

- CBS350-4X (Ficha técnica) | 3.1.0.57 (Descargar última)

Habilitar detección de loopback

Paso 1

Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Administración de puertos > Configuración de detección de loopback.

Para los switches de las series CBS 250 y 350, elija Advanced settings en el menú desplegable de la parte superior.

Paso 2

Marque la casilla de verificación Enable para Loopback Detection.

Paso 3

Introduzca un valor en el campo Intervalo de detección. Esto establecería el intervalo de tiempo en segundos entre los paquetes LBD.

En este ejemplo, se utiliza 30.

Paso 4

Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 5

Para guardar la configuración permanentemente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el icono Guardar en la parte superior de la página.

Activar detección de loopback en el puerto

Paso 1

En la Tabla de Configuración de Puerto de Detección de Loopback, haga clic en el botón de opción del puerto que desea configurar y luego haga clic en Editar.

En este ejemplo, se elige el puerto GE2.

Paso 2

A continuación aparecerá la ventana Edit Loopback Detection Interface Settings . En la lista desplegable Interfaz, asegúrese de que el puerto especificado sea el que eligió en el Paso 1. De lo contrario, haga clic en la flecha desplegable y elija el puerto derecho.

Paso 3

Marque la casilla de verificación Enable para Loopback Detection State.

Paso 4

Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 5

Para guardar la configuración permanentemente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el icono Guardar en la parte superior de la página.

Paso 6

Vuelva a la ventana Port Management > Loopback Detection Settings para verificar su configuración. El estado administrativo de la detección de loopback y estado operativo ahora deben mostrar habilitado.

Paso 7

Repita los pasos del 1 al 4 para cada puerto que desee que se active LBD.

Conclusión

Ahora ha activado correctamente el LBD en puertos específicos de su Cisco Business 220, 250 o 350 Series Switch.