Vía interfaz de usuario web A través de CLI

Objetivo

El firmware es el programa que controla el funcionamiento y la funcionalidad del switch. Es la combinación de software y hardware que tiene el código del programa y los datos almacenados en él para que el dispositivo funcione.

La actualización del firmware mejora el rendimiento del dispositivo, lo que podría proporcionar seguridad mejorada, nuevas funciones y corrección de errores. Este proceso también es necesario si se encuentra con lo siguiente:

- Desconexión de red frecuente o conexión intermitente mediante el switch

- Conexión lenta

El objetivo de este documento es mostrarle cómo actualizar el firmware en su switch.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS250 (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350 (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-2X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-4X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

Realice una copia de seguridad de la configuración antes de actualizar el firmware. Para ello, vaya a Administration > File Management > File Operations en el menú. Descargue una copia de la configuración en ejecución en el PC. No se recomienda realizar una actualización remota del firmware del dispositivo.

Actualización del firmware en el switch

Actualización del firmware

Antes de continuar, asegúrese de descargar primero el firmware más reciente del switch desde el enlace correspondiente anterior. Como alternativa, puede seguir los pasos en Cómo descargar y actualizar el firmware en cualquier dispositivo. Si prefiere utilizar la interfaz de línea de comandos (CLI) para actualizar el firmware, seleccione el botón de alternancia de la parte superior.

Paso 1

Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Administration > File Management > Firmware Operations.

Paso 2

En la página Operaciones de Archivos:

- Haga clic en el botón de opción Actualizar firmware como Tipo de operación.

- Haga clic en el botón de opción HTTP/HTTPS como Método de copia.

- Para el nombre de archivo, haga clic en Elegir archivo y busque el archivo de firmware descargado anteriormente desde el equipo.

Elija USB si desea transferir firmware al switch mediante una unidad flash USB.

Paso 3

Elija el archivo y luego haga clic en Abrir.

Paso 4

Haga clic en Apply (Aplicar).

Reinicio del switch

Para que se aplique la versión de firmware actualizada, se debe reiniciar el switch.

Paso 1

Elija Administration > Reboot.

Paso 2

En esta página, introduzca lo siguiente:

- Asegúrese de que el valor predeterminado de Inmediate esté seleccionado.

- (Opcional) Marque las casillas de verificación Restore to Factory Defaults o Clear Startup Configuration File si lo desea. Con cualquiera de las opciones elegidas, el switch realiza esencialmente un reinicio predeterminado de fábrica, ya que tanto las configuraciones en ejecución como las de inicio se eliminarán al reiniciar.

- Haga clic en Reiniciar.

Luego, el switch se reiniciará. Este proceso puede tardar unos minutos.

Verificar el nuevo firmware

Para verificar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente:

Paso 1

Elija Administration > File Management > Firmware Operations.

Paso 2

Verifique el área Versión del firmware activo para verificar si el firmware actualizado se ha cargado correctamente en el switch.

¡Buen trabajo! Ahora debería haber actualizado correctamente el firmware del switch.

¿Desea obtener más artículos sobre su switch CBS250 o CBS350? Consulte cualquiera de los enlaces siguientes para obtener más información.

Configuración de SNMP             Vistas SNMP             Grupos SNMP             Actualización de imagen DHCP             Seguridad de contraseña             Configuración TCP y UDP             Seguridad de Puertos             Configuración de hora             Prácticas recomendadas de Smartport             Troubleshoot: sin dirección de IP             Solución de problemas de Smartports             Solución de problemas de inestabilidad de link             Crear VLAN