Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo realizar un reinicio o restablecimiento de fábrica en un switch Catalyst 1200 o 1300.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha técnica)

Introducción

Los switches Cisco Catalyst 1200 y 1300 permiten un reinicio manual y un restablecimiento de fábrica.

La función de restablecimiento se utiliza para eliminar los ajustes de configuración actuales o en ejecución en el dispositivo de red y restaurar los valores predeterminados originales. Se recomienda el reinicio manual cuando es necesario volver a configurar todo el dispositivo.

Ocasionalmente, es necesario reiniciar o reiniciar, incluso cuando actualiza la versión del firmware.

Reinicie el switch manualmente

Al reiniciar el dispositivo se elimina la configuración en ejecución. Es importante guardar la configuración en ejecución como configuración de inicio antes de reiniciar, a menos que desee volver a realizar alguna configuración.

Si tiene acceso físico al switch, simplemente reinicie el switch manteniendo presionado el botón de reinicio en el dispositivo durante menos de 10 segundos.

Reinicie el conmutador mediante la interfaz de usuario (IU) web

Paso 1

Inicie sesión en el switch Catalyst 1200 o 1300 y navegue hasta Administration > Reboot.

Paso 2

Seleccione una de las siguientes opciones de reinicio:

- Inmediato - Reinicie inmediatamente.

- Fecha: introduzca la fecha (mes/día) y la hora (horas y minutos) del reinicio de la programación.

- En: introduzca el número especificado de días, horas y minutos para reiniciar el dispositivo. El tiempo máximo que puede transcurrir es de 24 días.

En este ejemplo, se selecciona Inmediato.

Paso 3

(Opcional)

Marque Restore to Factory Defaults para restaurar la configuración predeterminada de fábrica durante el proceso de reinicio. También tiene la opción de marcar Clear Startup Configuration File para borrar el archivo de configuración.

Paso 4

Haga clic en Reiniciar.

Restaurar los valores predeterminados de fábrica

Puede restablecer el switch Catalyst a los valores predeterminados de fábrica. De este modo, se eliminarán todas las configuraciones que se hayan modificado de la configuración predeterminada.

Algunas de las razones principales para un restablecimiento de fábrica son:

- si un reinicio no ayuda al dispositivo a funcionar correctamente y la solución no es obvia.

- Necesita borrar la configuración de un dispositivo que recibió para empezar de nuevo.

Opción 1

Como se muestra en la sección anterior, tiene la opción de restaurar el switch a la configuración predeterminada de fábrica mientras realiza un reinicio mediante la interfaz de usuario web.

Opción 2

Paso 1

Desconecte todos los cables de Ethernet del switch.

Paso 2

Con la unidad encendida, mantenga pulsado el botón Reset durante más de 10 segundos. Una vez finalizado el proceso, conecte el ordenador directamente para acceder al conmutador mediante un cable Ethernet.

Conclusión

Ahora ya sabe cómo reiniciar o restablecer de fábrica el switch Catalyst 1200 o 1300.

Consulte las siguientes páginas para obtener más información sobre los switches Catalyst 1200 y 1300.

- Por qué actualizar a los switches Catalyst de Cisco serie 1200 o 1300 Comparación de funciones

- Guía rápida de los switches Catalyst de Cisco serie 1200 y 1300

Para otras configuraciones y funciones, consulte la Guía de Administración de la Serie Catalyst.