Objetivo

El protocolo de información de routing (RIP) es un protocolo de gateway interior (IGP) que se utiliza habitualmente en las redes internas. Previene los loops de ruteo al limitar el número de saltos permitidos en una trayectoria de origen a destino. RIP permite un conteo de saltos de 15, antes de considerar el destino inalcanzable. De forma predeterminada, RIP envía actualizaciones cada 30 segundos. Al ser uno de los protocolos de ruteo más antiguos, RIP se utiliza normalmente en redes que utilizan dispositivos antiguos.

En este artículo se explica cómo configurar RIP en un router RV132W o RV134W.

Dispositivos aplicables

- RV132W

- RV134W

Versión del software

- 1.0.0.17: RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

Configurar RIP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web y haga clic en Networking > Routing > RIP.

Paso 2. En el área RIP Basic Settings (Parámetros básicos de RIP), haga clic en On para RIP Status (Estado de RIP).

Paso 3. Elija la versión RIP seleccionando el botón de opción adecuado.

Las opciones son:

- RIPv1: un protocolo de routing con clase que no admite la máscara de subred de longitud variable (VLSM). RIPv1 utiliza una dirección de difusión para enviar anuncios.

- RIPv2: protocolo de routing sin clase que admite VLSM. RIPv2 utiliza 224.0.0.9 para multidifusión periódica.

- Predeterminado (recibir RIPv1/v2, enviar RIPv1): recibe las actualizaciones de RIPv1 y v2, pero sólo envía las actualizaciones de RIPv1.

Nota: En este ejemplo, la versión RIP se deja en su valor predeterminado (recibir RIPv1/v2, enviar RIPv1).

Paso 4. (Opcional) En el área Miembros RIP, active la casilla de verificación Enable RIP en cualquiera de las interfaces disponibles.

Nota: En este ejemplo, RIP se habilita solamente en VLAN1.

Paso 5. (Opcional) En Authentication (Autenticación), haga clic en Edit para implementar la configuración de autenticación RIP para una interfaz.

Paso 6. Elija el tipo de autenticación haciendo clic en el botón de opción correspondiente y, a continuación, introduzca la contraseña.

Las opciones son:

- Ninguno: seleccione esta opción para desactivar la autenticación.

- Simple Password Authentication: elija esta opción para implementar una autenticación de contraseña simple. Debe introducir la contraseña en el campo de contraseña. Con esta configuración se puede utilizar una contraseña de 1 a 16 caracteres.

- Autenticación MD5: elija esta opción para utilizar el método de autenticación MD5.

- ID de clave MD5: introduzca un valor entre 1 y 255. El valor predeterminado es 1.

- MD5 Auth Key (Clave de autenticación MD5): introduzca la clave de autenticación MD5. Puede tener una longitud de 1 a 64 caracteres.

Nota: En este ejemplo, se elige Simple Password Authentication .

Paso 7. Click Save.

Paso 8. (Opcional) En Passive Interface (Interfaz pasiva), marque la casilla de verificación correspondiente a la interfaz apropiada. Esto detiene las actualizaciones entrantes y salientes.

Paso 9. Click Save.

Ahora debería haber configurado RIP correctamente en el router RV132W o RV134W.