Objetivo

Una VPN es una red privada que se utiliza para conectar redes de forma remota y segura a través de protocolos de tunelización. Un túnel VPN de reserva garantiza que, si el túnel VPN principal no puede conectarse, se mantendrá una conexión.

El objetivo de este documento es guiarle en la configuración de un túnel de red privada virtual (VPN) de respaldo entre dos routers en los routers RV042, RV042G y RV082 VPN.

Nota: Si desea obtener más información sobre cómo configurar la VPN de puerta de enlace a puerta de enlace, consulte Configuración de la VPN de puerta de enlace a puerta de enlace en los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV042

•RV042G

•RV082

Configuración del Túnel de Respaldo

Configuración avanzada de VPN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione VPN > Gateway To Gateway. Se abre la página Gateway To Gateway:

Paso 2. Desplácese hasta la sección Advanced y haga clic en Advanced. Aparecerá el área Avanzado.

Paso 3. Desplácese hacia abajo hasta Dead Peer Detection Interval (Intervalo de detección de par muerto) y marque la casilla de verificación Dead Peer Detection Interval (Intervalo de detección de par muerto) para verificar la vitalidad del túnel VPN a través de Hellos o ACKs de manera periódica.

Paso 4. Introduzca la duración o el intervalo deseado de los mensajes de saludo en el campo Intervalo de detección de puntos inactivos en segundos. Este es el tiempo en el que debe enviarse un mensaje para comprobar el estado de la conexión de túnel.

Paso 5. Marque la casilla de verificación Tunnel Backup para realizar una copia de seguridad del túnel VPN.

Paso 6. En el campo Dirección IP de copia de seguridad remota, introduzca la dirección IP de copia de seguridad del router remoto.

Paso 7. En la lista desplegable Interfaz local, seleccione la interfaz WAN adecuada para la conexión de copia de seguridad. Elija la interfaz WAN alternativa para una conexión de copia de seguridad que no sea la conexión VPN principal. Si la conexión VPN principal falla, solo aparece esta conexión de copia de seguridad.

Paso 8. En el campo VPN Tunnel Backup Idle Time (Tiempo de inactividad de la copia de seguridad del túnel VPN), introduzca el tiempo (en segundos) que debe esperar el router antes de intentar conectarse con el túnel de copia de seguridad después de que el túnel VPN inicial haya fallado.

Paso 9. Click Save.

Configuración de Smart Link Backup

La configuración de copia de seguridad del enlace inteligente permite que un enlace de copia de seguridad tome el control si falla el enlace principal. Por lo tanto, la copia de seguridad del link inteligente se utiliza solamente cuando falla el link principal.

Paso 10. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione Administración del sistema > WAN dual. Se abre la página WAN dual:

Nota: Si desea obtener más información sobre cómo configurar Dual WAN, consulte Configuración de Smart Link Backup (Failover) en los routers VPN RV042, RV042G y RV082.

Paso 11. Haga clic en el botón de opción Smart Link Backup para continuar la conexión VPN con la conexión VPN de reserva si falla la conexión VPN principal.

Paso 12. Elija la interfaz WAN que utilizó para la conexión VPN principal en la lista desplegable WAN principal.

Paso 13. Click Save.