Objetivo

En este artículo se explica cómo establecer el idioma que prefiera en la multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800 a través de su utilidad basada en Web y la GUI del teléfono.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Serie 8800 | 11.0.1 (Descargar la última)

Definir idioma: a través de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del teléfono IP y haga clic en Admin Login > advanced.

Paso 2. Haga clic en Voz > Región.

Paso 3. Introduzca el idioma que prefiera en el campo Selección de idioma debajo del área Idioma.

Nota: En este ejemplo, se utiliza el inglés.

Paso 4. Haga clic en Enviar todos los cambios.

Ahora debería haber establecido correctamente el idioma del teléfono a través de la utilidad basada en Web.

Establecer idioma: a través de la GUI del teléfono

Paso 1. Presione el botón Applications en el teléfono IP.

Paso 2. Con el botón del grupo de navegación        , navegue hasta Administración de dispositivos y, a continuación, presione la tecla programada Seleccionar.

Paso 3. Desplácese hasta Idioma y, a continuación, pulse la tecla programada Seleccionar.

Paso 4. Elija el idioma y, a continuación, pulse la tecla programada Guardar.

Nota: En este ejemplo, se elige inglés-EE.UU.

Ahora debería haber configurado correctamente el idioma del teléfono a través de la GUI.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco