Objetivo

El aprovisionamiento es el proceso de preparación y equipamiento de una red para que pueda proporcionar servicios a sus usuarios. El aprovisionamiento de red se refiere específicamente al aprovisionamiento de los servicios al cliente a los elementos de red. Permite a un teléfono IP extraer automáticamente la información de configuración de un servidor central. De esta manera, los teléfonos se pueden configurar juntos desde una ubicación central en lugar de ir a cada teléfono y configurarlos individualmente.

La página Configuración de la regla de perfil de la ficha Aprovisionamiento de los teléfonos IP serie 7800 u 8800 permite al usuario sincronizar un teléfono IP con un perfil remoto. La opción resync se utiliza para sincronizar los teléfonos IP individuales con una configuración estándar disponible en el teléfono IP remoto.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar las reglas de perfil en los teléfonos IP de Cisco serie 7800 u 8800.

Nota: El teléfono solo se sincroniza cuando está en estado inactivo.

Dispositivos aplicables

- Serie 7800

- Serie 8800

Versión del software

- 10.4

Configurar nuevo perfil

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y elija Admin Login > Advanced.

Paso 2.Elija Voice > Provisioning > Configuration Profile.

Paso 3. Elija Yes en la lista desplegable Provisioning Enable. Esto le permite controlar todas las acciones de sincronización independientemente de las acciones de actualización del firmware. Esto también se utiliza para habilitar el aprovisionamiento remoto. El aprovisionamiento remoto permite almacenar en caché los archivos en ejecución en el servidor web. El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 4. Elija Yes en la lista desplegable Resync On Reset. Esto activa una sincronización después de cada reinicio, aparte de los reinicios causados por las actualizaciones de parámetros y del firmware. El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 5. En el campo Resync Random Delay, ingrese un tiempo de retraso. Este es el intervalo de tiempo que el dispositivo espera antes de ponerse en contacto con el servidor de aprovisionamiento, lo que evita la sobrecarga del servidor de aprovisionamiento cuando todos los dispositivos intentan encenderse al mismo tiempo y realizar la configuración inicial. Este retraso sólo se puede utilizar en el momento de la configuración inicial cuando el dispositivo está encendido o restablecido. La unidad de este parámetro es de 20 segundos. El valor predeterminado de 2 indica 40 segundos. Esta función se inhabilita si este parámetro se establece en 0.

Para este ejemplo, el valor utilizado es 3.Nota:

Paso 6. En el campo Resync at (HHmm), introduzca la hora en formato de 24 horas (hhmm). Es el momento en el que el teléfono IP seguirá para la sincronización.

Para este ejemplo, se utiliza 1800.Nota:

Paso 7. En el campo Resync At Random Delay, ingrese una hora (en segundos). El teléfono IP se resincronizará de manera aleatoria para que no haya colisión en el servidor entre las solicitudes de sincronización de varios teléfonos IP. La entrada predeterminada es 600 segundos (10 minutos).

Para este ejemplo, el valor especificado es 666.Nota:

Paso 8. En el campo Resync Periodic, introduzca un tiempo (en segundos) que el dispositivo sincronice periódicamente con el servidor de aprovisionamiento. Este temporizador de resincronización está activo solamente después de la primera sincronización exitosa con el servidor. Para evitar la sincronización periódica, establezca el parámetro en 0. El valor predeterminado es 3600 segundos.’

Para este ejemplo, el valor introducido es 3665.Nota:

Paso 9. En el campo Resync Error Retry Delay, ingrese un tiempo (en segundos) después del cual se realiza la sincronización si falla la sincronización anterior entre el servidor y el dispositivo. Hay un temporizador de reintento de error que se activa si el intento anterior de sincronización con el servidor de aprovisionamiento falló. Si este valor se establece en 0, el dispositivo reintenta instantáneamente sincronizarse con el servidor después de un intento fallido. El valor predeterminado es 3600 segundos.’

En este ejemplo, el valor introducido es 3601.Nota:

Paso 10. En el campo Forced Resync Delay, introduzca un tiempo de demora (en segundos). Esto indica el retraso máximo que espera el dispositivo de telefonía IP antes de intentar la sincronización. El dispositivo no se resincronizará si alguna de las líneas telefónicas está activa, por lo que el dispositivo esperará esta cantidad de tiempo para que las líneas telefónicas permanezcan inactivas antes de intentar sincronizarse con el servidor. Esto facilita al usuario realizar llamadas sin interrupciones. El temporizador en el dispositivo se reduce cuando las líneas telefónicas se quedan inactivas y espera hasta que el temporizador se reduzca a cero. Los intentos de sincronización se retrasan hasta entonces. El valor predeterminado es 14400 segundos.’

Para este ejemplo, el valor especificado es 14401.Nota:

Paso 11. Asegúrese de que Yesis se ha seleccionado en la lista desplegable Resync From SIP. Esto permite que se active una sincronización a través de un mensaje de NOTIFICACIÓN SIP. El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 12. En el campo Resync Trigger 1, ingrese una expresión condicional para cuándo se debe activar la sincronización. La sincronización se activa cuando la ecuación lógica de estos parámetros mide como TRUE. El valor predeterminado está vacío. El disparador de sincronización debe tener el formato o la sintaxis siguientes: http://phone-ip-addr/admin/resync?protocol://server-name[:port]/profile-pathname

Para este ejemplo, la sintaxis es http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfgNota:

Paso 13. (Opcional)En el campo Resync Trigger 2, introduzca una expresión condicional para cuándo se debe activar la sincronización. La sincronización se activa cuando la ecuación lógica de estos parámetros mide como TRUE. El valor predeterminado está vacío.

Paso 14. Asegúrese de que Yesis elegida en la lista desplegable Resync Fails on FNF (Resincronización falla en FNF). Esto notificará al usuario si la respuesta Archivo no encontrado del servidor de aprovisionamiento proporciona una sincronización exitosa o fallida. Una sincronización fallida activa el temporizador de resincronización de errores. El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 15. En el campo Profile Rule, ingrese el script de perfil que identifica el protocolo y la URL de perfil asociada. Repita este paso para las reglas de perfil B, C y D. El valor predeterminado es /spa$PSN.cfg. La sintaxis es protocol://server[:port]/profile_pathname.

Para este ejemplo, se utiliza http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml. Si no se especifica este comando, el TFTP se toma como valor predeterminado y la dirección del servidor TFTP se obtiene de la opción 66 del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). En la URL, se puede indicar la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor. El nombre de archivo puede tener macros como $MA que permite expandir la dirección MAC del control de acceso a medios del dispositivo.Nota:

Las secuencias de comandos de perfil para las reglas de perfil B a D se llevan a cabo en orden después de que se complete la ejecución de la regla de perfil principal. Si se activa una sincronización y la regla de perfil está en blanco, se seguirán calculando y ejecutando las reglas de perfil B a D restantes.

Paso 16. Ingrese las opciones DHCP en el campo Resync DHCP Option To Use para recuperar el firmware y el perfil. Los valores predeterminados son 160, 159, 66 y 150.

Paso 17. En el campo Log Request Msg, ingrese el mensaje de solicitud de sincronización de registro. Este mensaje se envía al servidor syslog al inicio de un intento de sincronización. El valor predeterminado es $PN $MAC — Solicitando resync $SCHEME::/$SERVIP:$PORT$PATH.

Paso 18. En el campo Log Success Msg, ingrese el mensaje de confirmación de sincronización del registro. Este mensaje se recibe cuando se completa correctamente un intento de sincronización. El valor predeterminado es $PN $MAC — Resync $SCHEME::/$SERVIP:$PORT$PATH.

Paso 19. En el campo Log Failure Msg, ingrese el mensaje de falla de resincronización del registro. Este mensaje se recibe cuando se produce un error en un intento de sincronización. El valor predeterminado es $PN $MAC — Resync failed: $ERR

Paso 20. Asegúrese de que Yes se elige en la lista desplegable User Configurable Resync. El valor predeterminado es Yes (Sí).

Paso 21. Haga clic en Enviar todos los cambios. Los cambios están configurados.

Ahora debería haber configurado un nuevo perfil en el teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800.