Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Antecedentes

Reinicios previstos

Reinicios inesperados

Puntos clave

Recopilación de paquetes de registro para análisis

Salida esperada para diferentes condiciones de reinicio y apagado

Reinicio desde OS: ESXi, RHEL y Windows

Registro de OBFL

RHEL - /var/log/messages

Windows - Registro de eventos

Cierre desde OS: ESXi, RHEL y Windows

Registro de OBFL:

ESXi: /var/log/hostd.log

RHEL - /var/log/messages

Windows - Registro de eventos

Encendido desde CIMC

Registro de OBFL:

Ciclo de alimentación de CIMC

Registro de OBFL

Apagado de CIMC

Registro de OBFL

Pérdida de energía por falla de PSU

Registro de OBFL

Botón frontal Apagado

Registro de OBFL

Botón frontal Encendido

Registro de OBFL

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo determinar si se inició un reinicio o apagado en hardware o desde el sistema operativo (OS).

Hay varias ubicaciones de registro correctas en las que centrarse cuando se determina por qué un servidor se reinició o se apagó. Cuando busque en el soporte técnico de Cisco Integrated Management Controller (CIMC), consulte los registros /var/log/messages o Onboard Failure Logging (OBFL).

El resultado de ejemplo que se proporciona en este documento es de /var/log/messages u OBFL, así como de registros del sistema operativo para ESXi, RHEL y Windows.

Prerequisites

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 1.4(3w) del firmware de Cisco Unified Computing System (UCS) C200-M1

- Firmware Cisco UCS C210-M2 versión 1.4(3w)

- Firmware Cisco UCS C220-M3 versión 2.0(3d)

- Firmware de Cisco UCS C220-M4 versión 2.0(3f)

- ESXi 5.0 U2

- RHEL 6.6

- Windows 2008 R2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Se puede esperar un reinicio o bien se puede realizar de forma inesperada. Cuando se espera un reinicio, es posible que no todas las partes interesadas lo esperen. Es importante contar con un proceso de control de cambios para cualquier tarea de mantenimiento de reinicio o apagado para asegurarse de que todos estén al tanto de la acción.

Reinicios previstos

Se trata de cualquier evento de reinicio o apagado iniciado por una persona, proceso o script intencionalmente. Esto se puede iniciar de varias maneras. Estos fragmentos de registro pueden ayudar a identificar qué escenario de reinicio se produjo, de modo que pueda rastrear quién o qué llevó a cabo la acción:

- A través de la GUI de CIMC

- Desde el SO

- Cuando pulse el botón del panel frontal en la parte frontal del servidor

Reinicios inesperados

Se trata de cualquier reinicio que no se haya planificado o previsto, pero que puede esperarse de la persona o el proceso que inició la acción.  Además, podría haber habido una falla de hardware como una falla de PSU o una pérdida de energía en el Data Center. Estos pueden iniciarse de varias maneras.

Si se determina que se pulsó el botón del panel frontal, puede localizar quién tenía acceso físico al Data Center en el momento del reinicio. Si se trata de un problema de alimentación, póngase en contacto con el equipo del Data Center para ver si se produjo un fallo de alimentación en ese momento.

- A través de la GUI de CIMC

- Desde el SO

- Cuando pulse el botón del panel frontal en la parte frontal del servidor

- De una falla de hardware como una falla de PSU o un cable de alimentación incorrecto

- Falla de la unidad de distribución de alimentación (PDU) en el Data Center

- Falla de fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) o pérdida de alimentación o apagado en el Data Center

Puntos clave

- Los reinicios iniciados por CIMC, los apagones y los encendido siempre incluyen la palabra clave "do_power" en los registros.

- Las pulsaciones del botón del panel frontal incluyen "passthrough_pin2_isr" cuando se ejecutan versiones de firmware posteriores. Además, es probable que no haya ningún evento de nivel de SO correlacionado a partir de esto.

- Los reinicios iniciados por el sistema operativo y los cierres tienen un evento asociado a nivel del sistema operativo. Observe también que "do_power" no está registrado y que "High Voltage Mode" se puede registrar en su lugar.

Recopilación de paquetes de registro para análisis

Antes de revisar los registros relevantes, primero debe generar los paquetes de registro. Utilice estos recursos para crear los registros necesarios para la referencia cuando se compara con los ejemplos de resultados en este documento:

Soporte técnico de CIMC de la serie C

Guía visual para recopilar archivos de soporte técnico (series B y C)

ESXi

Base de conocimientos de vmware

RHEL

¿Qué es un sosreport y cómo crear uno en Red Hat Enterprise Linux 4.6 y posteriores?

Windows:

Archivar un registro de eventos de Windows

Salida esperada para diferentes condiciones de reinicio y apagado

Reinicio desde OS: ESXi, RHEL y Windows

Registro de OBFL

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:525:BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4740 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4740 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:129:[lpc_reset_seen]

LPC Reset Count is Different [0x77:0x78] Asserted LPC Reset Seen

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:200:[transition_function]

Starting Transition to [High Voltage Mode] from [Unknown Mode]

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x83.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x84.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x85.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x86.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x89.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x8a.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x91.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: common.c:940:Disabling Sensor scan for sensor 0x92.

5:2017 Mar  2 09:46:44:BMC:lv_dimm:1625: lv_dimm.c:220:[transition_function]

Transition to [High Voltage Mode] Success

...

5:2017 Mar  2 09:47:01:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/DimmTempOffset

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2290:

USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4756 : FName = BiosTech.txt

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1497: Rack_FanCtrl.c:1183:fscUpdateActualFanPolicyFile:

Applied Policy: N/A, Configuration Status: PENDING - Host powered off

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:IPMI:1466: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2017 Mar  2 09:47:06:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7E 03 00 00 01 02 00 00 6A 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 00 FF FF # 37e | 03/02/2017 09:47:06

| CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Absent | Asserted

...

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:last message repeated 2 times

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]:566:

BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1860:

block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 4778 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:1944:

block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 4778 : FName = BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:BIOSReader:1304: BIOSReader.c:748:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:selparser:1547: selparser.c:710:

# 7F 03 00 00 01 02 00 00 6F 30 B8 58 20 00 04 25 05 00 00 00 08 01 FF FF # 37f

| 03/02/2017 09:47:11 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0x05 | Device Present | Asserted

5:2017 Mar  2 09:47:12:BMC:IPMI:1495: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ ON ]

Verifique los registros de ESXi para obtener más información sobre por qué el SO inició este evento.

- /var/log/vmksummary.log

- /var/log/vmkernel.log

- /var/log/hostd.log

- /var/log/shell.log

KB de VMware

RHEL - /var/log/messages

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoting known real-time threads.

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Successfully demoted thread

10987 of process 10987 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 12:55:00 localhost console-kit-daemon[10311]: WARNING: no sender#012

May 12 12:55:00 localhost rtkit-daemon[10450]: Demoted 1 threads.

May 12 12:55:00 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w" May 12 12:55:00 localhost init:

Disconnected from system bus

May 12 12:55:00 localhost auditd[3587]: The audit daemon is exiting.

May 12 12:55:00 localhost kernel: type=1305 audit(1431453300.949:33):

audit_pid=0 old=3587 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: type=1305 audit(1431453301.053:34):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:

system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 12:55:01 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 12:55:01 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3617" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

May 12 12:58:27 localhost kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

May 12 12:58:27 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10"

x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuset

May 12 12:58:27 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpu

May 12 12:58:27 localhost kernel: Linux version 2.6.32-504.el6.x86_64

(mockbuild@x86-023.build.eng.bos.redhat.com) (gcc version 4.4.7 20120313

(Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Sep 16 01:56:35 EDT 2014

May 12 12:58:27 localhost kernel: Command line:

ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8

rd_NO_MD rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto

rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet

Para obtener más consejos sobre cómo resolver problemas de reinicios de RHEL, vea este artículo Red Hat  KB.

Windows - Registro de eventos

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the restart of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: restart

Comment: C-Series Test

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF) has initiated the restart

of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: restart  Comment:

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:26:32.778837300Z.

Event 12

The operating system started at system time ?2015?-?05?-?18T08:28:28.610798500Z.

Para obtener más consejos sobre los registros de eventos de Windows, consulte este artículo de TechNet .

Cierre desde OS: ESXi, RHEL y Windows

Registro de OBFL:

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs

Fn:0x6 Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 12 18:03:37:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC

Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_

CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS:

VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:IPMI:1563: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 18:03:38:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 11 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 411 | 05/12/2015 18:03:38 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:03:39:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 12 04 00 00 01 02 00 00 7A 40 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF  # 412 |

05/12/2015 18:03:38 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9 | Device Absent | Asserted

ESXi: /var/log/hostd.log

2015-05-15T00:46:01.809Z [28B69B90 info 'TaskManager'] Task Created :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084

2015-05-15T00:46:01.810Z [28AE7B90 info 'TaskManager'] Task Completed :

haTask--vim.host.AutoStartManager.autoPowerOff-245137084 Status success

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 verbose 'Default']

CloseSession called for session id=526869fe-3f96-f54a-4bb6-41250fa3242b

2015-05-15T00:46:01.814Z [28AE7B90 info 'ha-eventmgr'] Event 107 : User dcui logged out

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 verbose 'Proxysvc Req00060'] New proxy client SSL

(TCP(local=127.0.0.1:0, peer=127.0.0.1:58274))

2015-05-15T00:46:01.822Z [28AA6B90 warning 'Proxysvc Req00060'] Error reading from

client while waiting for header: N7Vmacore15SystemExceptionE(Connection reset by peer)

2015-05-15T00:46:02.077Z [29441B90 verbose 'Proxysvc Req00061'] New proxy client

SSL(TCP(local=127.0.0.1:443, peer=127.0.0.1:58877))

2015-05-15T00:46:02.088Z [28AE7B90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket issued for dcui

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 verbose 'Ticket 52 27 9e 4d f0 16 ac aa-13 f8

86 f9 f1 a3 61 8b'] Ticket used

Accepted password for user dcui from 127.0.0.1

2015-05-15T00:46:02.090Z [2930AB90 info 'Vimsvc'] [Auth]: User dcui

2015-05-15T00:46:02.091Z [2930AB90 info 'ha-eventmgr'] Event 108 :

User dcui@127.0.0.1 logged in

2015-05-15T00:46:02.093Z [29366B90 info 'InternalServiceInstance'] Shutting down service

2015-05-15T00:46:22.104Z [FFAB2AD0 error 'Default'] SSLStreamImpl::

BIORead (291a1000) timed out

Section for VMware ESX, pid=2882, version=5.0.0, build=build-914586, option=Release

RHEL - /var/log/messages

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty2) main process

(10152) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty3) main process

(10154) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty4) main process

(10156) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty5) main process

(10158) killed by TERM signal

May 12 13:03:24 localhost init: tty (/dev/tty6) main process

(10162) killed by TERM signal

May 12 13:03:25 localhost abrtd: Got signal 15, exiting

May 12 13:03:29 localhost acpid: exiting

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info>

caught signal 15, shutting down normally.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth0): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth1): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth4): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth5): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth6): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth7): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth2): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): cleaning up...

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> (eth3): taking down device.

May 12 13:03:30 localhost NetworkManager[9732]: <info> exiting (success)

May 12 13:03:31 localhost rpcbind: rpcbind terminating on signal.

Restart with "rpcbind -w"

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoting known real-time threads.

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Successfully demoted thread 1

0365 of process 10365 (/usr/bin/pulseaudio).

May 12 13:03:31 localhost rtkit-daemon[10367]: Demoted 1 threads.

May 12 13:03:31 localhost console-kit-daemon[10228]: WARNING: no sender#012

May 12 13:03:31 localhost init: Disconnected from system bus

May 12 13:03:31 localhost auditd[3601]: The audit daemon is exiting.

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.355:22):

audit_pid=0 old=3601 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditd_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: type=1305 audit(1431453811.459:23):

audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u

:system_r:auditctl_t:s0 res=1

May 12 13:03:31 localhost kernel: Kernel logging (proc) stopped.

May 12 13:03:31 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd"

swVersion="5.8.10" x-pid="3631" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Windows - Registro de eventos

Event 1074

The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (WIN-5JPBKNMMRNF)

has initiated the power off of computer WIN-5JPBKNMMRNF on behalf

of user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator

for the following reason: No title for this reason could be found

Reason Code: 0x500ff

Shutdown Type: power off

Comment

Event 1074

The process Explorer.EXE has initiated the shutdown of computer

WIN-5JPBKNMMRNF on behalf of

user WIN-5JPBKNMMRNF\Administrator for the following reason: Other (Planned)

Reason Code: 0x85000000

Shutdown Type: shutdown

Comment: Shut down Test

Event 109

The kernel power manager has initiated a shutdown transition.

Event 13

The operating system is shutting down at system time ?2015?-?05?-?18T08:38:13.237425300Z.

Encendido desde CIMC

Registro de OBFL:

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0 Cmd:0x2

Data&colon; 0x1

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:Power Driver:

Power On Logic Pulse for 250ms @ 25164275955:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:

1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-on)

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]

:2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1565: Pilot3SrvPower.c:484:Blade

Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:191:Pilot2SrvPowerOn

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:375:

Power Driver: Power On Logic Done @ 2516427846

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1406 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:31:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1406 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1408 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:File Close

: /var/nuova/BIOS/BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1408 : FName = BiosTech_6.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:Sending

event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:Sending

event_server_boot_start..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash..

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 13 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 413 | 05/12/2015 18:08:32 | Unknown

#0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 14 04 00 00 01 02 00 00 A0 41 52 55 20 00 04 25 00 00 00 00 08 00 FF FF

# 414 | 05/12/2015 18:08:32 | CIMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT

#0x00 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 1410 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 1410 : FName = BiosTech_5.txt

5:2015 May 12 18:08:32:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

Ciclo de alimentación de CIMC

Registro de OBFL

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[do_cycle]:560:do_cycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x2

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic @ 2520641182

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:539:

Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:18:45:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify

(op:power-cycle)

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/

usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 19:18:49:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1A 04 00 00 01 02 00 00 19 52 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 41a | 05/12/2015 19:18:49 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS #0xa9

| Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1B 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 03 00 00

# 41b | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:18:55:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1C 04 00 00 01 02 00 00 1E 52 52 55 2C 60 04 16 16 00 00 00 0A 00 00 00

# 41c | 05/12/2015 19:18:54 | Unknown

#0x602c | Microcontroller/Coprocessor

#0x16 | Transition to Running | Asserted

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:340:__do_power_on

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]:345:

Power Driver: Power On Logic Pulsefor 250ms @ 2520661694

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:542:Pilot2SrvPowerCycle

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_on]

:375:Power Driver: Power On Logic Done @ 2520661945

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:481:

-> Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[2]

5:2015 May 12 19:19:05:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:

File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1466 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app :

BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 1466 : FName = BiosTech_7.txt

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 1D 04 00 00 01 02 00 00 29 52 52 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 74 07 00 00

# 41d | 05/12/2015 19:19:05 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148:

Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 12 19:19:06:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_

request_for_app]:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app:

BT_OPEN_FOR_READ: HostDescriptor = 1468 : Filename = BiosTech_6.txt

Apagado de CIMC

Registro de OBFL

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x0

Cmd:0x2 Data&colon; 0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:300:Power Driver:

Power Off Logic@ 2524221543

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:IPMI:1563: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 12 20:18:25:BMC:AUDIT:20723: Server power state modify (op:power-off)

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:IPMI:1567: Pilot3SrvPower.c:484:Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 24 04 00 00 01 02 00 00 16 60 52 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 424 | 05/12/2015 20:18:30 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:2015 May 12 20:18:30:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 12 20:18:31:BMC:vkcs_mux:1582: vkcs_mux.c:76:[REQ] 00 01

5:2015 May 12 20:18:36:BMC:IPMI:1566: Pilot3SrvPower.c:348:Pilot2SrvPowerOff

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:kernel:-:<5>[__do_power_off]:298:__do_power_off

5:2015 May 12 20:18:37:BMC:blade-power:11311: host-power.c:53:POWER Off

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:511:Run-update Process Starting.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:run-update:11313: ../..

/src/runupdate.c:44:Setting FP Button Lock: current state 0

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1373:Front Panel Power Button is now permanently locked.

5:2015 May 12 20:18:38:BMC:kernel:-:<5>[lock_front_panel_buttons]

:1378:Front Panel Reset Button is now permanently locked.

Pérdida de energía por falla de PSU

Registro de OBFL

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:

BIOS_POST_CMPLT Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/

se_pilot2_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:IPMI:1532: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:29:12:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 33 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 27 00 00 00 03 00 FF FF

# 433 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PSU1_AC_OK

#0x27 | State Deasserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 34 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 08 42 00 00 00 04 01 FF FF

# 434 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Power supply PMBUS_ALERT #0x42

| Predictive Failure asserted | Asserted

5:2015 May 15 14:29:13:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# 35 04 00 00 01 02 00 00 B8 02 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 435 | 05/15/2015 14:29:12 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

5:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<5>Linux version 2.6.35.10

(buildsa@savbu-swbmc-vb1) (gcc version 3.4.5)

#2 Tue Nov 18 07:09:13 PST 2014 Unversioned directory

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: ARM926EJ-S [41069265]

revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Machine: ServerEngines PILOT3 Hornet Board

4:1970 Jan  1 00:02:48:BMC:kernel:-:<4>Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback

Botón frontal Apagado

Registro de OBFL

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]:158:x86

Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:50:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:

USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1478:audit from:kcs Fn:0x6

Cmd:0x6 Data&colon; 0x85 0x83

5:2015 May 15 14:50:31:BMC:IPMI:1561: Bridge.c:1484:audit Resp:0x0

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]

:79:LPC Reset ISR -> ResetState: 1

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[readPostData]:519:BIOS_POST_CMPLT

Asserted --> BIOS has completed

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (OFF) ..

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_

usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:IPMI:1531: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ OFF ]

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A2 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 2C 60 04 DC 1A 00 00 00 F4 03 00 00

# 4a2 | 05/15/2015 14:50:35 | Unknown #0x602c | Unknown #0x1a |

5:2015 May 15 14:50:35:BMC:selparser:1602: selparser.c:678:

# A3 04 00 00 01 02 00 00 BB 07 56 55 20 00 04 25 A9 00 00 00 08 00 FF FF

# 4a3 | 05/15/2015 14:50:35 | CIMC | Entity presence MAIN_POWER_PRS

#0xa9 | Device Absent | Asserted

Botón frontal Encendido

Registro de OBFL

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[passthrough_pin2_isr]

:158:x86 Host Power Button Press

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2

_udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF

5:2015 May 15 14:51:18:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:

2561:USB HS: VDD Power = OFF

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_

udc_usb1_1.c:2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]

:2561:USB HS: VDD Power = ON

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_udc_usb_connect]:

2685:Failed  USB2.0 register test

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:

79:LPC Reset ISR -> ResetState: 0

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_handler_Port80_Capture_setup]

:560:BIOS_POST_CMPLT De-asserted --> BIOS is running

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:481:  ->

Power State On: LPC RESET is NOT IN RESET; powerOnLPCOff[0]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:IPMI:1561: Pilot3SrvPower.c:484:

Blade Power Changed To: [ ON ]

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 118 : Filename = BiosTech_7.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 119 : Filename = BiosTech_6.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 120 : Filename = BiosTech_5.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 121 : Filename = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 121 : FName = BiosTech_4.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:262:

Sending event_ipmi_power_state_change (ON) ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:137:

Sending event_server_boot_start ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:video_trigger:-: video_trigger.c:148

:Will be able to send event_server_crash  ..

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1860:block_transfer_fetch_host_request_for_app: BT_OPEN_FOR_READ:

HostDescriptor = 123 : Filename = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:242:File Open : BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]

:1944:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE :

HostBTDescr = 123 : FName = BiosTech_3.txt

5:2015 May 15 14:51:19:BMC:BIOSReader:1247: BIOSReader.c:748:

File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech_3.txt

Información Relacionada

- Resolución de problemas de reinicio de la serie C

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems