Contenido

Pregunta:

Entorno: Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS

Firefox no está enviando los credenciales de autenticación transparente. El Internet Explorer está trabajando correctamente con la autenticación transparente.

Nota: Este artículo sobre Knowledge Base se refiere al software que no es mantenido ni es soportado por Cisco. La información se proporciona como cortesía para su conveniencia. Para la asistencia adicional, entre en contacto por favor al proveedor de software.

Algunas versiones de Firefox no confían en automáticamente todos los servidores para enviar las credenciales transparentes a. Las versiones más recientes aparecen tener el problema.

Usted necesitará agregar manualmente el nombre de host transparente del cambio de dirección de la autenticación del dispositivo de seguridad de la red en los URL de confianza en Firefox.  Este valor se puede encontrar en la interfaz GUI en la red --> página de la autenticación.  Busque la configuración

La “autenticación transparente reorienta el nombre de host”.

1. Abra Firefox y teclee alrededor: config en la barra de dirección (sin las citas).

2. En el tipo de campo del filtro el network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris siguiente.

3. Haga doble clic el nombre de la preferencia para la cual acabamos de buscar.

4. Ingrese la autenticación transparente reorientan el nombre de host.

Para la versión 10 de Firefox - 12 que se ejecutan en Windows 7, también necesitan el siguiente ser cambiados a “falso”.

- network.auth.force-generic-ntlm = falso