Contenido

Introducción

Vea también

Introducción

Esta tabla contiene información de compatibilidad de Apple iOS para Cisco Security Connector. Algunas versiones enumeradas ya no son compatibles y se incluyen para referencia histórica. Refiérase a Política de Soporte de Conector de AMP para Terminales para obtener detalles sobre las versiones de conector soportadas.

Apple iOS

Versión

Versión del conector de seguridad de Cisco

1.4.0

a

1.4.2

1.4.3 y posteriores

1.6.0 y posteriores

11

12

13.0 a 13.1

13.2 y posteriores

14.4 y posteriores

Leyenda

Compatible. Tenga en cuenta que siempre se recomienda utilizar la última versión disponible del conector.

Compatible; ya no se admite.

No compatible.

Vea también

- Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

- Compatibilidad del SO con conector Linux de Cisco Secure Endpoint

- Compatibilidad del sistema operativo del conector Mac de Cisco Secure Endpoint