Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Topología de red

Configuración del servidor FlexVPN

Configuración Del Perfil Del Usuario Radius

Verificación

Interfaz de acceso virtual derivada

Sesiones Crypto

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo de FlexVPN con reconocimiento de reenvío y routing VPN (VRF) en un escenario de acceso remoto. La configuración utiliza un router Cisco IOS® como dispositivo de agregación de túnel con clientes AnyConnect de acceso remoto.

Prerequisites

Requirements

En este ejemplo de configuración, las conexiones VPN finalizan en un dispositivo de extremo del proveedor (PE) de switching de etiquetas multiprotocolo (MPLS) donde el punto de terminación del túnel se encuentra en una VPN MPLS (el VRF delantero [FVRF]). Después de descifrar el tráfico cifrado, el tráfico de texto despejado se reenvía a otra VPN MPLS (el VRF interno [IVRF]).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Router de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco con IOS-XE3.7.1 (15.2(4)S1) como servidor FlexVPN

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client y Cisco AnyConnect VPN Client versión 3.1

- Servidor RADIUS de Microsoft Network Policy Server (NPS)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Topología de red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuración del servidor FlexVPN

Este es un ejemplo de la configuración del servidor FlexVPN:

hostname ASR1K

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius lab-AD

server-private 172.18.124.30 key Cisco123

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login AC group lab-AD

aaa authorization network AC local

!

aaa session-id common

!

ip vrf fvrf

rd 2:2

route-target export 2:2

route-target import 2:2

!

ip vrf ivrf

rd 1:1

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!

!

crypto pki trustpoint AC

enrollment mode ra

enrollment url http://lab-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll

fqdn asr1k.labdomain.cisco.com

subject-name cn=asr1k.labdomain.cisco.com

revocation-check crl

rsakeypair AC

!

!

crypto pki certificate chain AC

certificate 433D7311000100000259

certificate ca 52DD978E9680C1A24812470E79B8FB02

!

!

crypto ikev2 authorization policy default

pool flexvpn-pool

def-domain cisco.com

route set interface

!

crypto ikev2 authorization policy AC

pool AC

dns 10.7.7.129

netmask 255.255.255.0

banner ^CCC Welcome ^C

def-domain example.com

!

crypto ikev2 proposal AC

encryption aes-cbc-256

integrity sha1

group 5

!

crypto ikev2 policy AC

match fvrf fvrf

proposal AC

!

!

crypto ikev2 profile AC

match fvrf fvrf

match identity remote key-id cisco.com

identity local dn

authentication remote eap query-identity

authentication local rsa-sig

pki trustpoint AC

dpd 60 2 on-demand

aaa authentication eap AC

aaa authorization group eap list AC AC

virtual-template 40

!

!

crypto ipsec transform-set AC esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile AC

set transform-set AC

set ikev2-profile AC

!

!

interface Loopback0

description BGP source interface

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

!

interface Loopback99

description VPN termination point in the FVRF

ip vrf forwarding fvrf

ip address 7.7.7.7 255.255.255.255

!

interface Loopback100

description loopback interface in the IVRF

ip vrf forwarding ivrf

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description MPLS IP interface facing the MPLS core

ip address 20.11.11.2 255.255.255.0

negotiation auto

mpls ip

cdp enable

!

!

!

interface Virtual-Template40 type tunnel

no ip address

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

!

router bgp 2

bgp log-neighbor-changes

redistribute connected

redistribute static

neighbor 10.2.2.2 remote-as 2

neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 10.2.2.2 activate

neighbor 10.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf fvrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf ivrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

ip local pool AC 192.168.1.100 192.168.1.150

Configuración Del Perfil Del Usuario Radius

La configuración clave utilizada para el perfil RADIUS son los dos pares de valor de atributo (AV) de atributos específicos del proveedor (VSA) de Cisco que colocan la interfaz de acceso virtual creada dinámicamente en el IVRF y habilitan IP en la interfaz de acceso virtual creada dinámicamente:

ip:interface-config=ip unnumbered loopback100

ip:interface-config=ip vrf forwarding ivrf

En Microsoft NPS, la configuración se encuentra en la configuración de la política de red, como se muestra en este ejemplo:

Precaución: El comando ip vrf forwarding debe aparecer antes del comando ip unnumbered. Si la interfaz de acceso virtual se clona de la plantilla virtual y se aplica el comando ip vrf forwarding, cualquier configuración IP se elimina de la interfaz de acceso virtual. Aunque se establece el túnel, la adyacencia CEF para la interfaz punto a punto (P2P) está incompleta. Este es un ejemplo del comando show adjacency con un resultado incompleto:

ASR1k#show adjacency virtual-access 1

Protocol Interface                 Address

IP       Virtual-Access1           point2point(6) (incomplete)

Si la adyacencia CEF está incompleta, se descarta todo el tráfico VPN saliente.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente. Verifique la interfaz de acceso virtual derivada y, a continuación, verifique la configuración de IVRF y FVRF.

Interfaz de acceso virtual derivada

Verifique que la interfaz de acceso virtual creada esté clonada correctamente desde la interfaz de plantilla virtual y haya aplicado todos los atributos por usuario descargados del servidor RADIUS:

ASR1K#sh derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...Derived configuration : 250 bytes

!

interface Virtual-Access1

ip vrf forwarding ivrf

ip unnumbered Loopback100

tunnel source 7.7.7.7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 8.8.8.10

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

no tunnel protection ipsec initiate

end

Sesiones Crypto

Verifique la configuración de IVRF y FVRF con estas salidas del plano de control.

Este es un ejemplo del resultado del comando show crypto sessiond detail:

ASR1K#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access1

Uptime: 00:23:19

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 8.8.8.10 port 57966 fvrf: fvrf ivrf: ivrf

Phase1_id: cisco.com

Desc: (none)

IKEv2 SA: local 7.7.7.7/4500 remote 8.8.8.10/57966 Active

Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:36:41

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 192.168.1.103

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 95 drop 0 life (KB/Sec) 4607990/2200

Outbound: #pkts enc'ed 44 drop 0 life (KB/Sec) 4607997/2200

Este es un ejemplo del resultado del comando show crypto IKEv2 session detail:

ASR1K#show crypto ikev2 sess detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         7.7.7.7/4500          8.8.8.10/57966        fvrf/ivrf            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/1298 sec

CE id: 1004, Session-id: 4

Status Description: Negotiation done

Local spi: EE87373C2C2643CA       Remote spi: F80C8A4CB4143091

Local id: cn=asr1k.labdomain.cisco.com,hostname=asr1k.labdomain.cisco.com

Remote id: cisco.com

Remote EAP id: user1

Local req msg id:  1              Remote req msg id:  43

Local next msg id: 1              Remote next msg id: 43

Local req queued:  1              Remote req queued:  43

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 60 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabled

Assigned host addr: 192.168.1.103

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 192.168.1.103/0 - 192.168.1.103/65535

ESP spi in/out: 0x88F2A69E/0x19FD0823

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

ASR1K#

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems