Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Configuraciones

Verificación

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la contraseña de una instancia de Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a través del Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager incluso cuando no conoce la contraseña actual.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)

- Administrador de chasis del sistema operativo ampliable Cisco Firepower (FXOS)

Componentes Utilizados

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 o superior

- Dispositivo de seguridad Cisco Firepower 4120 versión FXOS 2.2 o superior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Hay casos en los que las políticas de seguridad requieren que los administradores de red cambien regularmente las contraseñas de los dispositivos.

Además, puede ocurrir que se pierda una contraseña para un dispositivo y que sea necesario recuperarla.

En el caso de las instancias de FTD en los dispositivos de seguridad FP41xx y FP93xx, esto se puede lograr a través del administrador de chasis FXOS.

Configurar

Configuraciones

Para cambiar la contraseña de su aplicación FTD,siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en el Administrador de chasis con un nombre de usuario de derechos de administrador.

Paso 2. Navegue hasta la pestaña Dispositivos y seleccione el botón Editar para la aplicación FTD relacionada.

Paso 3. Seleccione el icono para la instancia de FTD como se muestra en la imagen.

Paso 4. Se muestra una ventana Configuración. Una vez allí, navegue hasta la pestaña Settings.

Paso 5. Introduzca su nueva contraseña para la aplicación FTD en el cuadro de texto Contraseña.

Paso 6. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el cuadro de texto Confirmar contraseña.

Nota: Reinicie el dispositivo en el nivel FXOS antes de que la nueva contraseña surta efecto.

Verificación

Inicie sesión en su aplicación FTD a través de SSH para asegurarse de que la nueva contraseña se ha aplicado correctamente.