Contenido

Introducción

¿Cómo configuro varios logotipos de la empresa en ESA y CRES?

Configuración ESA

Configuración de CRES

Introducción

Este documento describe cómo configurar varias marcas con el uso de las nuevas funciones AsyncOS 7.0 y Cisco Registered Envelope Service (CRES).

¿Cómo configuro varios logotipos de la empresa en ESA y CRES?

Configuración ESA

1. Cree un nuevo perfil de cifrado CRES en el ESA.

2. En este caso, ya existe un perfil denominado Encrypt01, por lo que el nuevo perfil se denomina Encrypt02. Se ha establecido una seguridad media para esta marca. Además, se utiliza un texto de notificación diferente. Para ello, agregue un nuevo recurso de texto.

3. Agregue esto al perfil de cifrado.

4. Aprovisione el nuevo perfil.

5. Agregue un filtro de contenido saliente para utilizar el nuevo perfil de cifrado.

6. Enviar y confirmar cambios.

Configuración de CRES

1. Utilice el ID de administrador de CRES para agregar una imagen asociada con el nuevo perfil de cifrado ESA.
El nombre de Envelope Profile (Perfil del sobre) debe ser el mismo que el perfil de cifrado del ESA.

2. Cuando envía un mensaje a través del nuevo filtro de contenido, el destinatario recibe el nuevo texto de notificación y un sobre con el nuevo logotipo (mostrado aquí como A en la esquina superior izquierda).

Tenga en cuenta que el sobre muestra que no se requiere ninguna contraseña, ya que la seguridad del mensaje está establecida en Media y usted ya ha introducido su contraseña y ha establecido la cookie Remember me (Recordarme) anteriormente. El nuevo logotipo también aparece en el sobre abierto, pero no en las pantallas de respuesta segura, respuesta completa o reenvío.

3. El proceso de registro sigue siendo de la marca Cisco. Recuerde que los usuarios de CRES se registran en Cisco, no en la empresa que les envió su primer correo electrónico seguro de CRES. Es una distinción importante para recordar.