Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Productos Relacionados

Convenciones

Configuración

Diagrama de la red

Configuración de ASDM del túnel VPN

Configuración de ASDM NTP

Configuración CLI ASA1

Configuración CLI ASA2

Verificación

Troubleshooting

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento aporta una configuración de muestra para sincronizar el reloj del dispositivo de seguridad de PIX/ASA con un servidor de hora de la red mediante el uso de Network Time Protocol (NTP). ASA1 comunica directamente con el tráfico de los pasos NTP del tiempo de la red server.ASA2 a través de un túnel IPsec a ASA1, que a su vez adelante los paquetes al servidor de tiempo de la red.

Refiera a ASA 8.3 y posterior: NTP con y sin un ejemplo de configuración del túnel IPsec para más información sobre la configuración idéntica en Cisco ASA con las versiones 8.3 y posterior.

Nota: Un router puede también ser utilizado como servidor NTP para sincronizar el reloj del dispositivo de seguridad del PIX/ASA.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- La Conectividad del IPSEC de extremo a extremo debe ser establecida antes de comenzar esta configuración del NTP.

- La licencia del dispositivo de seguridad se debe habilitar para el cifrado del Data Encryption Standard (DES) (en un nivel mínimo del cifrado).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Seguridad adaptante Appliance(ASA) de Cisco con la versión 7.x y posterior

- Versión 5.x.and del ASDM más adelante

Nota: Consulte Cómo Permitir el Acceso HTTPS para el ASDM para que el ASA sea configurado por el ASDM.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Productos Relacionados

Esta configuración se puede también utilizar con el dispositivo de seguridad de la serie del Cisco PIX 500, que funciona con la versión 7.x y posterior.

Nota: El soporte NTP fue agregado en la versión de PIX 6.2. Refiera a PIX 6.2: NTP con y sin un ejemplo de configuración del túnel IPsec para configurar el NTP en el Cisco PIX Firewall.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configuración

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Nota: Los esquemas de direccionamiento IP usados en esta configuración no son legalmente enrutables en Internet. Son los direccionamientos del RFC 1918, que se han utilizado en un ambiente de laboratorio.

- Configuración de ASDM del túnel VPN

- Configuración de ASDM NTP

- Configuración CLI ASA1

- Configuración CLI ASA2

Configuración de ASDM del túnel VPN

Complete estos pasos para crear el túnel VPN:

1. Abra su <Inside_IP_Address_of_ASA> de https:// del navegador y del tipo para acceder el ASDM en el ASA.

Esté seguro de autorizar cualquier advertencia que su navegador le dé relacionado con la autenticidad de certificados SSL. Nombre de usuario predeterminado y la contraseña son ambos espacio en blanco.

El ASA presenta esta ventana para permitir la descarga de la aplicación ASDM. Este ejemplo carga la aplicación sobre la computadora local y no se ejecuta en los subprogramas java.

2. Haga clic el activador de ASDM de la descarga y comience el ASDM para descargar el instalador para la aplicación ASDM.

3. Una vez que el activador de ASDM descarga, complete los pasos ordenados por los prompts para instalar el software y funcionar con el Cisco ASDM launcher.

4. Ingrese el IP Address para la interfaz que usted configuró con el HTTP - ordene y un nombre de usuario y contraseña si usted especificó uno.

Este ejemplo utiliza el nombre de usuario y contraseña en blanco predeterminado.

5. Funcione con al Asistente VPN una vez que la aplicación ASDM conecta con el ASA.

6. Elija IPSec sitio a sitio el tipo de túnel VPN.

7. Especifique el IP Address externo del peer remoto. Ingrese la información de autenticación para utilizar, que es la clave previamente compartida en este ejemplo.

8. Especifique los atributos para utilizar para el IKE, también conocido como fase 1. Estos atributos deben ser lo mismo a ambos lados del túnel.

9. Especifique los atributos para utilizar para el IPSec, también conocido como fase 2. Estos atributos deben hacer juego en los ambos lados.

10. Especifique a los host cuyo tráfico se debe permitir pasar a través del túnel VPN. En este paso, los host locales a ASA1 se especifican.

11. Los host y las redes en el lado remoto del túnel se especifican.

12. Los atributos definidos por el Asistente VPN se visualizan en este resumen. Compruebe la configuración con minuciosidad y el clic en Finalizar cuando le satisfacen las configuraciones está correcto.

Configuración de ASDM NTP

Complete estos pasos para configurar el NTP en el dispositivo del Cisco Security:

1. Elija la configuración en el Home Page del ASDM como se muestra aquí:

2. Ahora elija las propiedades > la Administración de dispositivos > el NTP para abrir la página de la configuración del NTP del ASDM como se muestra aquí:

3. Haga clic el botón Add para agregar a un servidor NTP y proporcionar los atributos requeridos tales como nombre del IP Address, de la interfaz (interno o externo), número y valor de la clave dominantes para Authetication en la nueva ventana que sube después de que usted haya hecho clic en el botón Add tal y como se muestra en de la captura de pantalla. Entonces haga clic en OK.

Nota: El nombre de la interfaz se debe elegir como dentro para ASA1 y el exterior para ASA2.

Nota: Autenticación NTP el dominante debe ser lo mismo en el ASA y el servidor NTP.

La configuración del atributo de Authetication en el cli para ASA1 y ASA2 se muestran abajo:

ASA1#ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp trusted-key 1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source inside

ASA2#ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp trusted-key 1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source outside

4. Ahora haga clic el permiso del checkbox autenticación NTP y el tecleo se aplica, que completa la tarea de la configuración del NTP.

Configuración CLI ASA1

ASA1

ASA#show run

: Saved

ASA Version 7.1(1)

!

hostname ASA1

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!--- Configure the outside interface. !

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.22.1.163 255.255.255.0

!--- Configure the inside interface. !

!-- Output suppressed !

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 172.22.1.0 255.255.255.0 172

.16.1.0 255.255.255.0

!--- This access list (inside_nat0_outbound) is used !--- with the nat zero command. This prevents traffic which !--- matches the access list from undergoing network address translation (NAT). !--- The traffic specified by this ACL is traffic that is to be encrypted and !--- sent across the VPN tunnel. This ACL is intentionally !--- the same as (outside_cryptomap_20). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

access-list outside_cryptomap_20 extended permit ip 172.22.1.0 255.255.255.0 172

.16.1.0 255.255.255.0

!--- This access list (outside_cryptomap_20) is used !--- with the crypto map outside_map !--- to determine which traffic should be encrypted and sent !--- across the tunnel. !--- This ACL is intentionally the same as (inside_nat0_outbound). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

!--- Enter this command to specify the location of the ASDM image.

asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

!--- NAT 0 prevents NAT for networks specified in !--- the ACL inside_nat0_outbound.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

!--- Enter this command in order to enable the HTTPS server !--- for ASDM.

http 172.22.1.1 255.255.255.255 inside

!--- Identify the IP addresses from which the security appliance !--- accepts HTTPS connections.

no snmp-server location

no snmp-server contact

!--- PHASE 2 CONFIGURATION ---! !--- The encryption types for Phase 2 are defined here.

crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac

!--- Define the transform set for Phase 2.

crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20

!--- Define which traffic should be sent to the IPsec peer.

crypto map outside_map 20 set peer 10.20.20.1

!--- Sets the IPsec peer

crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-AES-256-SHA

!--- Sets the IPsec transform set "ESP-AES-256-SHA" !--- to be used with the crypto map entry "outside_map".

crypto map outside_map interface outside

!--- Specifies the interface to be used with !--- the settings defined in this configuration.

!--- PHASE 1 CONFIGURATION ---! !--- This configuration uses isakmp policy 10. !--- Policy 65535 is included in the config by default. !--- The configuration commands here define the Phase !--- 1 policy parameters that are used.

isakmp enable outside

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption aes-256

isakmp policy 10 hash sha

isakmp policy 10 group 5

isakmp policy 10 lifetime 86400

isakmp policy 65535 authentication pre-share

isakmp policy 65535 encryption 3des

isakmp policy 65535 hash sha

isakmp policy 65535 group 2

isakmp policy 65535 lifetime 86400

tunnel-group 10.20.20.1 type ipsec-l2l

!--- In order to create and manage the database of connection-specific !--- records for ipsec-l2l—IPsec (LAN-to-LAN) tunnels, use the command !--- tunnel-group in global configuration mode. !--- For L2L connections the name of the tunnel group MUST be the IP !--- address of the IPsec peer.

tunnel-group 10.20.20.1 ipsec-attributes

pre-shared-key *

!--- Enter the pre-shared-key in order to configure the !--- authentication method.

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

!--- Define the NTP server autentication-key,Trusted-key !--- and the NTP server address for configuring NTP.

ntp authentication-key 1 md5 *

ntp trusted-key 1

!--- The NTP server source is to be mentioned as inside for ASA1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source inside

Cryptochecksum:ce7210254f4a0bd263a9072a4ccb7cf7

: end

Este vídeo fijado a la comunidad del soporte de Cisco explica con una versión parcial de programa, el procedimiento para configurar el ASA como cliente NTP:

Cómo configurar un dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) para sincronizar su reloj con un servidor del Network Time Protocol (NTP).

Configuración CLI ASA2

ASA2

ASA Version 7.1(1)

!

hostname ASA2

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 172

.22.1.0 255.255.255.0

!--- Note that this ACL is a mirror of the inside_nat0_outbound !--- ACL on ASA1.

access-list outside_cryptomap_20 extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 172

.22.1.0 255.255.255.0

!--- Note that this ACL is a mirror of the outside_cryptomap_20 !--- ACL on ASA1.

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac

crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20

crypto map outside_map 20 set peer 10.10.10.1

crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-AES-256-SHA

crypto map outside_map interface outside

isakmp enable outside

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption aes-256

isakmp policy 10 hash sha

isakmp policy 10 group 5

isakmp policy 10 lifetime 86400

tunnel-group 10.10.10.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.10.10.1 ipsec-attributes

pre-shared-key *

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

!--- Define the NTP server autentication-key,Trusted-key !--- and the NTP server address for configuring NTP.

ntp authentication-key 1 md5 *

ntp trusted-key 1

!--- The NTP server source is to be mentioned as outside for ASA2.

ntp server 172.22.1.161 key 1 source outside

Cryptochecksum:d5e2ee898f5e8bd28e6f027aeed7f41b

: end

ASA#

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- muestre a se muestra el estados NTP la información del reloj NTP.

ASA1#show ntp status

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 172.22.1.161

nominal freq is 99.9984 Hz, actual freq is 99.9983 Hz, precision is 2**6

reference time is ccf22b77.f7a6e7b6 (13:28:23.967 UTC Tue Dec 16 2008)

clock offset is 34.8049 msec, root delay is 4.78 msec

root dispersion is 60.23 msec, peer dispersion is 25.41 msec

- show ntp associations detail — Visualiza las asociaciones del Servidor de tiempo de la red configurada.

ASA1#show ntp associations detail

172.22.1.161 configured, authenticated, our_master, sane, valid, stratum 1

ref ID .LOCL., time ccf2287d.3668b946 (13:15:41.212 UTC Tue Dec 16 2008)

our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.00 msec, root disp 0.03, reach 7, sync dist 23.087

delay 4.52 msec, offset 9.7649 msec, dispersion 20.80

precision 2**19, version 3

org time ccf22896.f1a4fca3 (13:16:06.943 UTC Tue Dec 16 2008)

rcv time ccf22896.efb94b28 (13:16:06.936 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt time ccf22896.ee5691dc (13:16:06.931 UTC Tue Dec 16 2008)

filtdelay =     4.52    4.68    4.61    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filtoffset =    9.76    7.09    3.85    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filterror =    15.63   16.60   17.58 14904.3 14904.3 14904.3 14904.3 14904.3

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando de depuración, consulte Información importante sobre comandos de depuración.

- haga el debug de la validez NTP — Validez del reloj del par de las visualizaciones NTP.

Ésta es salida de los debugs de la discrepancia de clave:

NTP: packet from 172.22.1.161 failed validity tests 10

Authentication failed

- paquete NTP del debug — Información del paquete NTP de las visualizaciones.

Cuando no hay respuesta del servidor, sólo paquete xmit NTP se ve en el ASA sin el paquete rcv NTP.

ASA1# NTP: xmit packet to 172.22.1.161:

leap 0, mode 3, version 3, stratum 2, ppoll 64

rtdel 012b (4.562), rtdsp 0cb6 (49.652), refid ac1601a1 (172.22.1.161)

ref ccf22916.f1211384 (13:18:14.941 UTC Tue Dec 16 2008)

org ccf22916.f426232d (13:18:14.953 UTC Tue Dec 16 2008)

rec ccf22916.f1211384 (13:18:14.941 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt ccf22956.f08ee8b4 (13:19:18.939 UTC Tue Dec 16 2008)

NTP: rcv packet from 172.22.1.161 to 172.22.1.163 on inside:

leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

rtdel 0000 (0.000), rtdsp 0002 (0.031), refid 4c4f434c (76.79.67.76)

ref ccf2293d.366a4808 (13:18:53.212 UTC Tue Dec 16 2008)

org ccf22956.f08ee8b4 (13:19:18.939 UTC Tue Dec 16 2008)

rec ccf22956.f52e480e (13:19:18.957 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt ccf22956.f5688c29 (13:19:18.958 UTC Tue Dec 16 2008)

inp ccf22956.f982bcd9 (13:19:18.974 UTC Tue Dec 16 2008)

Información Relacionada

- Cisco PIX Firewall Software

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

- Referencias de Comandos de Cisco Secure PIX Firewall

- Solicitudes de Comentarios (RFC)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems