Contenido

Introducción

AMP para las exclusiones del conector de Windows de las puntos finales en la protección Unmanaged 12.1 de la empresa de Symantec

Introducción

Para prevenir los conflictos entre el AMP para el conector de las puntos finales y el antivirus o el otro software de la Seguridad, usted debe crear las exclusiones de modo que su antivirus no analice el AMP para el directorio del conector de las puntos finales.

AMP para las exclusiones del conector de Windows de las puntos finales en la protección Unmanaged 12.1 de la empresa de Symantec

1. Abra la protección de la empresa de Symantec y haga clic en las configuraciones del cambio en el panel izquierdo.

2. El tecleo configura las configuraciones al lado de la entrada de las excepciones.

3. Haga clic el botón Add en el diálogo de las excepciones.

4. Seleccione las carpetas del submenú de la excepción del riesgo de seguridad.

5. Seleccione su AMP para el directorio de instalación del conector de las puntos finales (C:\Program Files\Cisco para las versiones 5.1.1 y más alto o C:\Program Files\Sourcefire para las versiones anteriores por abandono) del diálogo y haga clic la AUTORIZACIÓN.

6. Haga clic el botón Add en el diálogo de las excepciones.

7. Seleccione la carpeta del submenú de la excepción del SONAR.

8. Seleccione su AMP para el directorio de instalación del conector de las puntos finales (C:\Program Files\Cisco para las versiones 5.1.1 y más alto o C:\Program Files\Sourcefire para las versiones anteriores por abandono) del diálogo y haga clic la AUTORIZACIÓN.

9. Haga clic el botón Close Button.