Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Número de los productos

Funciones

Soporte de la plataforma

Configuración

Información Relacionada

Introducción

Hay tres versiones de la tarjeta de interfaz WAN (WIC) ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T disponibles: WIC36-1B-S/T, WIC-1B-S/T y WIC-1B-S/T-LL. Estas tarjetas ofrecen una única interfaz ISDN BRI S/T. Estas WIC pueden requerir un NT-1 externo que depende de la región del mundo. Las WIC se insertan en un módulo de red de medios mixtos o directamente en el slot WIC del chasis Cisco 1600, 1700, 2600, 3600 o 3700. La capacidad de añadir conectividad BRI mediante una WIC permite que los administradores maximicen el valioso espacio de slot y proporciona opciones adicionales de conectividad, tales como Ethernet, en el mismo módulo.

Nota: El WIC-1B-S/T-LL es para BRI de línea arrendada.

Estas son las diferencias entre las dos:

- El número de producto se imprime en una etiqueta en la parte inferior de la WIC.

- El WIC36 tiene una pestaña de codificación en el lado izquierdo de la WIC.

- El WIC-1B-S/T tiene una luz "OK".

- Utilice el comando show diag de Cisco IOS® para ver qué WIC está en un módulo de red.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Número de los productos

WIC36-1B-S/T

Un puerto RDSI BRI (interfaz S/T, requiere NT-1 externo)

WIC-1B-S/T

Un puerto RDSI BRI (interfaz S/T, requiere NT-1 externo)

Funciones

WIC36-1B-S/T

WIC-1B-S/T

- Un puerto RDSI BRI (interfaz S/T, requiere NT-1 externo)

- Conector RJ-45

- No compatible con las series 1600, 1720, 2600 o 3700 de Cisco

- No admite intercambio en caliente; sin embargo, no se producirá ningún daño de hardware si se intercambia mientras la alimentación está encendida

- Máximo de 1 por tarjeta NM-1E2W, NM-1E1R2W y NM-2E2W

- Inserte SOLO en la ranura "W1" de los módulos de red 1E2W, 2E2W y 1E1R2W. El NM está físicamente pulsado.

- No compatible con NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- No se puede combinar en el mismo módulo de red con WIC-1B-S/T WIC. Un WIC-1B-S/T se puede utilizar en un módulo de red diferente en el mismo chasis.

- Fecha de fin de venta: 31 de agosto de 1997

- Un puerto RDSI BRI (interfaz S/T, requiere NT-1 externo)

- Conector RJ-45

- Compatible con las series 1600, 1720, 2600, 3600 o 3700 de Cisco

- No se puede utilizar con las unidades base Cisco 1603 o 1604

- No admite intercambio en caliente; sin embargo, no se produce ningún daño de hardware si se intercambia mientras la alimentación está encendida

- Puede acceder a la ranura "W0" o "W1" de los módulos de red 1E2W, 2E2W y 1E1R2W

- Compatible con NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- No inserte en el mismo módulo de red que ya tenga una tarjeta WIC36-1B-S/T. Un WIC36-1B-S/T se puede utilizar en un módulo de red diferente en el mismo chasis.

Soporte de la plataforma

Platform

Cisco 1601(R), Cisco 1602 (R) y Cisco 1605-R

Cisco 1603, Cisco 1603-R, Cisco 1604, Cisco 1604-R

Cisco 1720, 1750, 1760

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, Cisco 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

2691, 3725, 3745 de Cisco

Módulo de portadora

No es necesario

No es necesario

No es necesario

integrado

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

No es necesario

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

integrado

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

WIC-1B-S/T

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

not supported

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

Todas las versiones 11.2(4)XA, 11.2(5)P del software del IOS de Cisco, todas las versiones 11.3, 11.3T, todas las 12.x

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

Todas las Versiones de Cisco IOS Software

WIC36-1B-S/T

not supported

not supported

not supported

not supported

11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. No compatible con 12.2T.

not supported

not supported

not supported

Configuración

La configuración de la interfaz WIC BRI es similar a cualquier otra interfaz BRI. Una vez que se inserta el WIC en el router, se comporta igual que cualquier interfaz BRI incorporada en el router, por ejemplo, los Cisco 800 y 1600 Series Routers.

Consulte el diagrama de flujo de resolución de problemas BRI para resolver problemas del circuito BRI.

Información Relacionada

- Configuración de E1 canalizado y T1 canalizado

- Soporte de OIR para Módulos de Red de Módems Analógicos y Digitales

- Página de soporte de la tecnología de acceso

- Página de soporte de productos de acceso

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems