Contenido

Introducción

Puertos predeterminados

Tabla de servicios de puerto inverso

Introducción

Este documento describe los puertos TCP y UDP que la plataforma Cisco CGR2010 utiliza para las aplicaciones y las comunicaciones entre redes.

Puertos predeterminados

Cisco CGR2010 tiene estos puertos habilitados de forma predeterminada:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                  Service    State

tcp                        *:23                         *:0                   Telnet   LISTEN

Router#

En caso de que SSH esté habilitado en el router, el puerto 22 está abierto en el CGR 2010:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                 Service    State

tcp                        *:22                         *:0              SSH-Server   LISTEN

tcp                        *:23                         *:0                  Telnet   LISTEN

Utilice Nmap para verificar los puertos que están habilitados en el router.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0054s latency).

Not shown: 9998 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Cuando se instala un módulo de switch en el CGR2010, el router abre los puertos 2003, 4003, 6003 y 9003. Eche un vistazo a la Tabla.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0067s latency).

Not shown: 9994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

2003/tcp open finger

4003/tcp open pxc-splr-ft

6003/tcp open X11:3

9003/tcp open unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Tabla de servicios de puerto inverso

Nombre del servicio

Intervalo de puertos reservados

Telnet normal

2000-2xxx

TCP sin procesar

4000-4xxx

Modo binario de Telnet

6000-6xxx

Reverse Xremote

9000-9xxx

Este comportamiento se aborda en estos CDETS: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539