Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Análisis de SDH

El link SDH

Tramas STM1

STM1 SOH

Concatenación VC4

Jerarquía de SDH

Interacciones de mantenimiento de SDH

Criterios de alarmas y detección

Bytes STM1 SOH, HO-POH y LO-POH

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una descripción general de Synchronous Digital Hierarchy (SDH) representada en imágenes.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Análisis de SDH

Estas secciones proporcionan una descripción general de SDH en formato gráfico.

El link SDH

Este diagrama muestra cómo se ve un link SDH.

Tramas STM1

Este diagrama muestra la estructura de trama del nivel 1 (STM1) del Módulo de transporte síncrono.

STM1 SOH

Este diagrama muestra cómo se ve la sobrecarga de la sección STM1 (SOH).

Concatenación VC4

Este diagrama observa la concatenación VC4.

Jerarquía de SDH

Este diagrama muestra la jerarquía de SDH.

Interacciones de mantenimiento de SDH

Este diagrama muestra el aspecto de las interacciones de mantenimiento de SDH.

Criterios de alarmas y detección

Esta tabla observa lo que significan las alarmas y sus criterios de detección.

Bytes STM1 SOH, HO-POH y LO-POH

Estos diagramas proporcionan una descripción de todos los bytes de STM1 SOH, High Order Path Overhead (HO-POH) y Low Order Path Overhead (LO-POH).

Información Relacionada

- Página de soporte de productos ópticos

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems