Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Topología

Añadir un nodo más

Configuración final

ML 1

ML 2

ML 3

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para agregar uno o más nodos al anillo de paquetes flexibles (RPR) en tarjetas ML para Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

- Tarjetas Ethernet ONS de Cisco serie 15454 ML

- Software Cisco IOS®

- Bridging and IP Routing

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 que ejecuta ONS Release 4.1.3.

- ML (incluido como parte de la versión ONS 4.1.3) que ejecuta la versión 12.1(19) EO1 del software del IOS de Cisco.

Nota: Las configuraciones de este documento se basan en una solución Bridging over RPR.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Topología

Resilient Packet Ring (RPR) es una arquitectura de capa 2 basada en estándares, optimizada para el tráfico de datos en ráfagas. El RPR habilita la arquitectura basada en timbre sin la necesidad de un árbol de extensión Ethernet o el esquema de protección SONET/SDH, y todavía proporciona un tiempo de convergencia de timbre de menos de 50 ms para los servicios Ethernet e IP. RPR proporciona protección tipo SONET sin necesidad de reservar el ancho de banda. RPR puede funcionar con o sin protección SONET. RPR en tarjetas ML introduce otro punto entre las interfaces Packet Over SONET (POS) y las interfaces Ethernet. Una interfaz de anillo de paquete compartido (SPR) es una interfaz virtual que proporciona este enlace. Para RPR, ambos puertos POS actúan como miembros de la interfaz SPR. La interfaz SPR realiza automáticamente el ajuste de la protección.

La figura 1 indica dos circuitos entre puertos POS en nodos ONS 15454 a través de SONET. Una única interfaz SPR1 en cada tarjeta ML maneja la función RPR.

Figura 1: Anillo de paquetes flexibles de dos nodos

Con la adición de un tercer nodo, hay tres circuitos entre los puertos POS en los nodos 15454 sobre SONET (consulte la Figura 2).

Figura 2: Anillo de paquetes flexibles de tres nodos

Añadir un nodo más

Complete estos pasos para agregar un nodo más al RPR:

1. Cierre el puerto POS en ML1 que se encuentra frente al tramo en el que desea agregar el nuevo nodo. El puerto es POS 1 aquí:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#shutdown

ML1(config-if)#^Z

2. Cierre el puerto POS en ML2 que se encuentra frente al tramo en el que desea agregar el nuevo nodo. El puerto es POS 0 en este caso:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#shutdown

ML2(config-if)#^Z

3. Elimine la ruta de señal de transporte síncrono (STS) entre los nodos adyacentes para RPR (consulte la Figura 3).

Figura 3: Eliminación de la ruta STS

4. Verifique si todavía existe conectividad Ethernet en RPR (con conjunto de pruebas y tablas de ruteo del cliente).

5. Agregue el nuevo nodo (suponga que el nodo ya se ha aprovisionado para el identificador de destino (TID), la dirección IP, los puertos SONET IS, el canal de comunicaciones de datos SONET (SDCC) habilitado, etc.).

6. Cargue la configuración ML en el nuevo nodo (ML 3). Vea la configuración ML 3 en la sección Configuración final.

7. Construya dos nuevos circuitos (y asegúrese de seleccionar IS como estado del circuito) desde POS 0 de ML2 a POS 1 de ML3, y desde POS 0 de ML3 a POS 1 de ML1 (consulte la Figura 4). Verifique el registro de auditoría para ver si el circuito ingresa en ADMIN_IS o ADMIN_OOS.

Figura 4: Agregar dos nuevos circuitos

8. No realice apagado en el puerto POS 1 en ML 1 que se encuentra frente al nuevo nodo:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#no shutdown

ML1(config-if)#^Z

9. Realice no shutdown en el puerto POS 0 en ML 2 que se encuentra frente al nuevo nodo:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#no shutdown

ML2(config-if)#^Z

10. Verifique si la conectividad Ethernet aún existe en RPR (con conjunto de pruebas y tablas de ruteo del cliente)

11. Supervise el tráfico Ethernet durante al menos una hora después de la inserción del nodo.

Configuración final

Esta sección proporciona la configuración final para ML1, ML2 y ML3.

ML 1

ML1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 1

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password ww

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password ww

login

!

end

ML 2

ML2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML2

!

enable password CISCO15

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 2

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

ML 3

ML3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML3

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 3

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

Información Relacionada

- Configuración del Anillo de Paquetes Resistente

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems