Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

¿Cómo es útil el uso de varios sitios?

Otras ventajas

Topologías admitidas

Topología

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar y verificar en Ethernet VPN/ Virtual Extensible LAN (EVPN/VxLAN) Multisite Environment con Cisco Nexus 9000 Series Switches.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- VPN de capa 3 de switching de etiquetas multiprotocolo (MPLS)

- Multiprotocolo: protocolo de gateway fronterizo (MP-BGP)

- EVPN

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

hoja1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

system: versión 7.3(0)N1(1)

hoja2#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versión 9.2(3)

spine1#

N9K-C9396PX

NXOS: versión 9.2(3)

columna2#

N9K-C9396PX

NXOS: versión 9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versión 9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS: versión 9.3(1)

Multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS: versión 9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versión 9.2(3)

MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versión 7.0(3)I7(5)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Productos Relacionados

Requisitos mínimos de software y hardware Gateway de frontera de varios sitios EVPN

Ítem

Requisito

hardware Cisco Nexus

● Plataforma Cisco Nexus 9300 EX

● Plataforma FX Cisco Nexus 9300

● Plataforma Cisco Nexus 9332C

● Plataforma Cisco Nexus 9364C

● Plataforma Cisco Nexus 9500 con tarjeta de línea X9700-EX

● Plataforma Cisco Nexus 9500 con tarjeta de línea X9700-FX

Software Cisco NX-OS

Software Cisco NX-OS versión 7.0(3)I7(1) o posterior

Los requisitos de hardware y software para los nodos Site-Internal de un sitio EVPN BGP VXLAN siguen siendo los mismos que los que no tienen BGW EVPN Multi-Site

Antecedentes

El Data Center es un conjunto de recursos que contiene: potencia informática, almacenamiento y aplicaciones necesarias para admitir cualquier entorno empresarial. Es vital planificar adecuadamente el diseño de la infraestructura del Data Center. Ahora vea cuáles son los requisitos críticos y cómo se superan. La infraestructura de TI moderna y las implementaciones de Data Center necesitan disponer de alta disponibilidad, capacidad de ampliación a un ritmo más rápido y alto rendimiento, siempre ACTIVO.

Algunos requisitos vitales explorados en el espacio Diseño/Arquitectura de DC:

- La densidad de puertos mejora gracias a FEX.

- La capacidad informática se mejora gracias a la virtualización de hardware (UCS).

- FI, Port-Channel, mejora el ancho de banda del link ascendente de la capa de acceso.

- vPC mejora la redundancia a nivel de chasis.

- ACI mejora el fabric de SDN, ya que automatiza los elementos subyacentes y superpuestos en un fabric.

- DCNM mejora la implementación rápida y los nuevos servicios de soporte.

- El requisito de ancho de banda para las aplicaciones de larga distancia se mejora mediante el servicio de fibra oscura o longitud de onda.

- Sobre todo la redundancia geográfica y la escalabilidad son atributos clave para el robo/ampliación del entorno del Data Center, VxLAN/EVPN multisitio nos ayuda a tener mejores soluciones DCI.

¿Cómo es útil el uso de varios sitios?

La conectividad externa incluye la conexión del Data Center al resto de la red: a Internet, la WAN o el campus. Todas las opciones proporcionadas para la conectividad externa tienen en cuenta a varios arrendatarios y se centran en el transporte de capa 3 a los dominios de red externos.

- EVPN es una solución VPN integral de última generación.

- No solo realiza el trabajo de muchas otras tecnologías VPN, sino que también es mejor.

- Integración con redes heredadas.

- Anuncio/Extensión selectiva:

- Amplíe la única L2 - VLAN/subredes específicas que se pueden ampliar usando rutas Tipo 2.

- Extender los únicos dominios L3 - Los dominios L3 específicos se pueden extender usando rutas Tipo 5.

- Detección automática del grupo de redundancia mediante rutas Tipo 4.

- Aliasing, Retirada masiva de direcciones, Indicación MH SH/AA usando rutas Tipo 1.

- Detección automática de terminales de túnel multicast y tipo de túnel MCAST mediante rutas de tipo 3.

Otras ventajas

Equilibrio de cargas de trabajo · entre Data Centers y nubes.

· respuesta proactiva a las perturbaciones: mitiga los riesgos de acercarse a los desastres, como huracanes, inundaciones, etc.,

· Mantenimiento y migraciones del Data Center: eventos planificados programados durante un período de tiempo, Integración con redes heredadas.

· copia de seguridad y recuperación ante desastres aaS.

Topologías admitidas

- Modelo BGW a nube

- BGW entre modelo de columna y supercolumna

- BGW en modelo de columna

- Modelo adosado de BGW

Topología

Configurar

Verificación

Troubleshoot

PARA resolver problemas, consulte tohttps://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html

Información Relacionada

- Informe técnico sobre diseño e implementación de varios sitios de VXLAN EVPN

- Configuración de VXLAN EVPN Multi-Site