Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Perfiles de RADIUS

Verificación

Troubleshoot

¿Qué es la característica SSD 2.5.1 de inicio de sesión único?

¿Qué debo saber antes de configurar SSG y SSD?

¿Qué hago después de que se inicie la sesión PPPoA pero antes de que se configure un inicio de sesión SSD?

¿Cómo puedo probar la función SSD single sign-on?

¿Cómo ejecuto la depuración SSD?

Ejemplo de resultado del comando debug

Salida NRP1

Salida del concentrador de acceso L2TP (LAC)

Salida del LNS

Información Relacionada

Introducción

La configuración de ejemplo descrita en este documento muestra un cliente remoto que accede a una red de proveedor de servicios de Internet (ISP) mediante el protocolo punto a punto sobre el modo de transferencia asíncrona (PPPoA).

El cliente remoto desea acceder a un servicio de protocolo de túnel de capa 2 (L2TP) mediante el gateway de selección de servicio de capa 3/panel de selección de servicio (SSG/SSD). El servicio L2TP se representa en la configuración con una dirección IP de host de 15.15.15.5. Mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), el Cisco 677 proporciona una dirección IP al PC desde un conjunto de direcciones IP de 10.0.0.2 a 10.0.0.254, con una máscara de 255.255.255.0. Además, la traducción de direcciones de puerto (PAT) está activada en el Cisco 677.

Hay tres pruebas para esta configuración de ejemplo:

- Los debugs relacionados con SSG durante diferentes pasos del inicio de sesión del servicio por parte del cliente remoto.

- La función SSD 2.5.1 de inicio de sesión único.

- Habilitación de la depuración SSD.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Software Cisco C6400R (C6400R-G4P5-M), versión 12.1(5)DC1

- Software Cisco 7200 (C7200-IS-M), versión 12.2(1)

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

- LAC 6400 de Cisco (airelle_nrp3)

- Cisco 7204 LNS (hostname or)

- Cisco 677

LAC 6400 de Cisco (airelle_nrp3)

Building configuration...

Current configuration : 125008 bytes

!

! Last configuration change at 02:11:30 UTC Mon Jun 18 2001

! NVRAM config last updated at 00:43:51 UTC Mon Jun 18 2001

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname arielle_nrp3

!

boot system tftp c6400r-g4p5-mz.121-5.DC1 172.17.247.195

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman group radius

aaa nas port extended

enable password ww

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

no ip finger

no ip domain-lookup

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

!

ssg enable

ssg default-network 10.200.56.0 255.255.255.0

ssg service-password cisco

ssg radius-helper auth-port 1645 acct-port 1646

ssg radius-helper key cisco

ssg next-hop download nxthoptbl cisco

ssg bind direction downlink Virtual-Template66

ssg service-search-order remote local

!

!

interface Loopback3

ip address 200.200.200.1 255.255.255.252

!

!

interface ATM0/0/0.61 point-to-point

description LAC L2TP connection to Ior

ip address 14.14.14.6 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

!

interface ATM0/0/0.5555 multipoint

pvc 66/66

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template66

!

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

!

interface Ethernet0/0/0

ip address 3.0.0.2 255.255.255.0

no ip mroute-cache

shutdown

tag-switching ip

!

interface FastEthernet0/0/0

ip address 10.200.56.6 255.255.255.0

no ip mroute-cache

half-duplex

!

!

interface Virtual-Template66

ip unnumbered Loopback3

peer default ip address pool ayman

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip local pool ayman 212.93.193.114 212.93.193.126

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 212.93.193.114

!

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login authentication tty

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password ww

login authentication tty

!

end

Cisco 7204 LNS (hostname or)

Building configuration...

Current configuration : 6769 bytes

!

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname ior

!

boot system flash c7200-is-mz.122-1.bin

logging buffered 16384 debugging

logging rate-limit console 10 except errors

aaa new-model

aaa authentication login default none

aaa authentication login tty enable

aaa authentication ppp ayman local

aaa nas port extended

enable password 7 03134C

!

username ayman@cairo.com password 0 ayman

clock timezone GMT+1 1

clock summer-time PDT recurring

ip subnet-zero

no ip source-route

ip cef

!

!

no ip finger

ip tcp window-size 8192

ip ftp username tftp

ip ftp password 7 061118

ip host rund 172.17.247.195

ip host PAGENT-SECURITY-V3 57.63.30.76 95.26.0.0

!

!

!

!

!

vpdn enable

no vpdn logging

vpdn search-order domain

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 24

terminate-from hostname nap

local name cairo

l2tp tunnel password 7 052827261363

!

!

interface Loopback1

ip address 212.93.194.5 255.255.255.252

!

interface Loopback2

ip address 15.15.15.5 255.255.255.252

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.200.56.2 255.255.255.0

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

load-interval 60

duplex half

no cdp enable

!

interface ATM2/0

no ip mroute-cache

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

no atm ilmi-keepalive

!

!

!

!

!

interface ATM2/0.61 point-to-point

description L2TP tunnel link

ip address 14.14.14.5 255.255.255.252

pvc 61/61

broadcast

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM2/0.5555 multipoint

pvc 55/55

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template24

!

!

!

interface Virtual-Template24

ip unnumbered Loopback1

peer default ip address pool SSG-L2TP

ppp authentication pap ayman

!

!

router eigrp 5

network 14.14.14.4 0.0.0.3

network 15.15.15.4 0.0.0.3

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

!

ip route 212.93.193.112 255.255.255.252 14.14.14.6

ip local pool SSG-L2TP 212.93.197.114 212.93.197.126

radius-server host 10.200.56.16 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server retransmit 3

radius-server attribute 25 nas-port format d

radius-server attribute nas-port format d

radius-server key cisco

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

transport input none

line aux 0

password 7 021113

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 010411

login authentication tty

line vty 5 15

!

end

!

Debe restablecer el Cisco 677 a su configuración predeterminada antes de implementar la nueva configuración. Para restaurar la configuración predeterminada, utilice el comando set nvram erase; por ejemplo:

cbos#set nvram erase

Erasing running configuration.

You must use "write" for changes to be permanent.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

Al habilitar la función de servidor DHCP en el Cisco 677 Cisco Broadband Operating System (CBOS), se crea automáticamente un conjunto denominado "pool0" y se asigna una subred de 10.0.0.0 con una máscara de 255.255.255.0. De forma predeterminada, a la dirección IP de la interfaz Ethernet 677 de Cisco se le asigna la dirección 10.0.0.1, y el "pool0" puede entonces arrendar direcciones IP entre 10.0.0.2 y 10.0.0.254 para los clientes/PC LAN locales.

Cisco 677

!--- This configuration must be done !--- after NVRAM has been erased.

set ppp wanipcp 0.0.0.0

set ppp wan0-0 login hisham

set ppp wan0-0 passward hisham

set dhcp server enabled

set nat enabled

set int wan0-0 close

set int wan0-0 vpi 1

set int wan0-0 vci 60

set int wan0-0 open

write

reboot

Perfiles de RADIUS

Los siguientes perfiles de servicio de usuario de acceso telefónico remoto (RADIUS) son para el usuario remoto y para los servicios.

- Perfil del usuario remoto hisham

- Perfil de viaje del grupo de servicios

- Perfil de ciudades de grupos de servicios

- Perfil del servicio cairo.com

- Perfil de la tabla de próximo salto

Perfil del usuario remoto hisham

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u hisham

User Profile Information

user = hisham{

profile_id = 119

profile_cycle = 11

member = ayman

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=hisham

}

reply_attributes= {

6=2

7=1

9,250="GTravelling"

}

}

}

Perfil de viaje del grupo de servicios

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u Travelling

User Profile Information

user = Travelling{

profile_id = 165

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="IMiddle East"

9,250="GCities"

}

}

}

Perfil de ciudades de grupos de servicios

User Profile Information

user = Cities{

profile_id = 167

profile_cycle = 3

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,250="ICairo"

9,250="Ncairo.com"

}

}

}

Perfil del servicio cairo.com

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u cairo.com

User Profile Information

user = cairo.com{

profile_id = 144

profile_cycle = 17

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,1="vpdn:tunnel-id=nap"

9,1="vpdn:l2tp-tunnel-password=CAIRO"

9,1="vpdn:tunnel-type=l2tp"

9,1="vpdn:ip-addresses=15.15.15.5"

9,251="Ocairo.com"

9,251="R15.15.15.4;255.255.255.252"

9,251="TT"

9,251="IEgyptian Capital"

9,251="Gcairo.com_key"

}

}

}

Perfil de la tabla de próximo salto

root@canonball[/opt/csecure/CLI]ViewProfile -p 9900 -u nxthoptbl

User Profile Information

user = nxthoptbl{

profile_id = 168

profile_cycle = 2

member = Services

radius=SSG-6400 {

check_items= {

2=cisco

}

reply_attributes= {

6=5

9,253="Gcairo.com_key;14.14.14.5"

}

}

}

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

¿Qué es la característica SSD 2.5.1 de inicio de sesión único?

Esta función se aplica a un servidor SSD. Cuando el servidor SSD no puede encontrar un objeto host en su base de datos de caché para un cliente remoto que envía tráfico HTTP, envía una solicitud de acceso al SSG. Si el SSG tiene un objeto host, envía un mensaje de aceptación de acceso a la SSD. A continuación, el usuario puede conceder acceso a los servicios.

Si no hay ningún objeto host en la SSD o SSG, el usuario debe autenticarse en la SSD con los procedimientos normales de autenticación de inicio de sesión de la SSD.

¿Qué debo saber antes de configurar SSG y SSD?

Antes de configurar SSD o SSG, debe verificar lo siguiente:

- SSD, SSG y Autenticación, autorización y contabilidad (AAA) se están ejecutando, y todas las entidades de red pueden hacer ping entre sí.

- El usuario remoto puede hacer ping a cualquier host en la red predeterminada (SSG, SSD, AAA) antes de iniciar sesión en el servidor SSD.

- El proveedor de acceso a la red (NAP), en este caso el Cisco 6400 NRP1, puede hacer ping en la red de destino del servicio.

- El cliente remoto no puede hacer ping en la red de destino del servicio remoto.

¿Qué hago después de que se inicie la sesión PPPoA pero antes de que se configure un inicio de sesión SSD?

Después de configurar todos los comandos SSG, debe verificar que la tabla de saltos siguiente para los servicios del usuario se haya descargado correctamente. Ejecute el comando show ssg binding.

arielle_nrp3# show ssg binding

cairo.com_key        -> 14.14.14.5 (NHT)

arielle_nrp3# show ssg next-hop

Next hop table loaded from profile nxthoptbl:

cairo.com_key        -> 14.14.14.5

End of next hop table.

Compruebe que todos los enlaces de dirección están activos en el SSG.

arielle_nrp3# show ssg direction

Virtual-Template66: Downlink

!--- You can verify this by enabling debug ssg ctrl-events after the !--- remote user tries to initiate its PPPoA session to access the NRP.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Handling PPP logon for user hisham.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Locate/create SSG sub-block from/for Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Checking for old HostObject in the sub-block.

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN:  SSG: pppterm: NO extra data for PPP logon

Jun 18 02:13:12.791: SSG-CTL-EVN: Authenticating user hisham for PPP logon.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for the PPP user hisham.

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: PPP logon for user hisham is accepted.

The link is Virtual-Access3

Jun 18 02:13:12.799: SSG-CTL-EVN: Bind the HostObject to Virtual-Access3.

!--- Downlink binding success.

Jun 18 02:13:12.867: SSG-CTL-EVN: IPCP is up. Locate SSG sub-block from Virtual-Access3.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Locate HostObject from the sub-block.

Jun 18 02:13:12.871: SSG-CTL-EVN: Set Host IP 212.93.193.114.

!--- Host object is created.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Host Mac Address lookup failed

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: Activate the HostObject.

Link=Virtual-Access3

!--- Host object is active.

Jun 18 02:13:12.879: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_ip_up:

03:49:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access3,

changed state to up

Cuando un cliente inicia una sesión HTTP en el servidor SSD, el usuario ve la página de inicio de inicio de inicio de sesión del servidor SSD.

Nota: Recuerde iniciar la operación del servidor SSD ejecutando el comando shell UNIX root@crazyball[/export/home/ssd251/ssd]startSSD.sh.

¿Cómo puedo probar la función SSD single sign-on?

1. Configure el parámetro (REAUTHENTICATE=off) en el archivo Dashboard.conf. El valor predeterminado es REAUTHENTICATE=on.

2. Inicie sesión en cualquier página Web de la SSD. Por ejemplo, mientras está conectado a la página de inicio del servicio cairo.com, cierre el navegador y vuelva a abrirlo con http://10.200.56.40:8080.

El objeto host en la SSD aún está en la memoria caché, por lo que debería poder volver a iniciar sesión en la página de servicio de SSD en la que se inició sesión anteriormente. El comportamiento predeterminado es volver a autenticarse en la SSD; es decir, debe ir a la página de inicio de inicio de inicio de sesión de SSD.

¿Cómo ejecuto la depuración SSD?

1. Escriba https://10.200.56.40:8443/log en la barra de direcciones del explorador.

2. Haga clic en Set Option. Todas las depuraciones que seleccionó se ejecutan y el resultado se registra en un archivo de registro. El formato del nombre del archivo de registro es yy_mm_dd.request.log.

3. Navegue hasta el directorio del servidor SSD donde residen los archivos de registro.

4. Con un editor UNIX, abra el archivo /export/home/ssd251/ssd/logs]vi yy_mm_dd.request.log para ver el resultado de la depuración.

Ejemplo de resultado del comando debug

Salida NRP1

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

Radius protocol debugging is on

Just before the SSD logon, the output of these debugs are :

Jun 18 23:30:08.414:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:09.530:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:11.142:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:11.494:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:12.482:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 18 23:30:13.310:

SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(AT0/0/0.61:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:30:14.462:

Jun 18 23:39:39.610: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.638:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.642: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.642:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.646: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.674:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.678: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.682:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 18 23:39:39.686: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.698: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.742: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 18 23:39:39.926: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.477: RADIUS: Initial Transmit  id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 58

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 1 8 68697368

Jun 19 00:39:17.477:         Attribute 2 18 31B0CDC2

Jun 19 00:39:17.481: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: Received from id 18 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 70

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 6 6 00000002

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 7 6 00000001

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 20 00000009FA0E4754

Jun 19 00:39:17.481:         Attribute 26 18 00000009FA0C4742

Jun 19 00:39:17.481: RADIUS: saved authorization data for user 61E73934 at

61E72A58

Jun 19 00:39:17.481: SSG-CTL-EVN: Creating HostObject for host

212.93.193.114.

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: Set Host Mac Address .

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 6

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 1

Jun 19 00:39:17.489: SSG-CTL-EVN: ** attr->type = 7

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 2

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 3

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: ATTR_LOOP = 4

Jun 19 00:39:17.493: SSG-CTL-EVN: Account logon is accepted

(212.93.193.114,hisham).

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

!--- No Services are active yet.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

The following output also results from the debug commands that are turned on before the SSD logon.

Jun 19 02:06:39.529:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:40.789:

SSG-DATA:CEF-MulticastDest=1(AT0/0/0.61:14.14.14.5->224.0.0.10)

Jun 19 02:06:41.581:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:42.509:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:06:43.313:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.313: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:06:43.349:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:06:43.353:

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

!--- Message server IP & port adddress, and TCP port used. !--- This is configured in the dashboard.conf file.

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: NONE

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3#

En este momento, el usuario no ha iniciado sesión en ningún servicio. El cliente primero ve Oriente Medio, El Cairo y luego Capital Egipcia en la lista de servicios en la página web de SSD. Después de que el cliente haga clic en Egyptian Capital, los campos de nombre de usuario y contraseña aparecerán en la página. Todavía no se ha asociado ningún servicio activo al cliente. El nombre de usuario y la contraseña que proporciona el cliente para obtener acceso al servicio cairo.com deben coincidir con los configurados por el servidor de red L2TP (LNS). En esta configuración, LNS autentica a los usuarios localmente. El nombre de usuario es ayman@cairo.com y la contraseña es cualquier persona.

Salida del concentrador de acceso L2TP (LAC)

arielle_nrp3# show debugging

SSG:

SSG data path packets debugging is on

SSG control path events debugging is on

SSG control path packets debugging is on

SSG packets debugging is on

VPN:

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

Radius protocol debugging is on

Jun 19 02:34:48.121:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:48.157:

SSG-DATA:CEF-FIB_FLAG_RECEIVE=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.6)

Jun 19 02:34:49.681:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.685: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.717:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725:

SSG-DATA:CEF-UP-DefaultNetwork=1(Vi3:212.93.193.114->10.200.56.40)

Jun 19 02:34:49.725: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-PAK: Received Packet:

sIP=10.200.56.40 sPort=37638 dIP=10.200.56.6 dPort=1645

Jun 19 02:34:49.777:    header: code=1, id=19, len=102,

auth=3F53BB3F2939DAA1E5D9435792491CD3

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=1, len=17, val=ayman@cairo.com

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=2, len=18, val=(89)(C4)/}(BB)(8F)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=6, len=6, val=(00)(00)(00)(02)

Jun 19 02:34:49.777:    attr: type=26, len=23,

Jun 19 02:34:49.777: SSG-CTL-EVN: Downloading service profile for service

cairo.com.

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: ustruct sharecount=1

Jun 19 02:34:49.777: RADIUS: Initial Transmit  id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Request, len 67

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 4 6 D45DC301

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 61 6 00000000

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 1 11 63616972

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 2 18 51CF64B7

Jun 19 02:34:49.777:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785: SSG-DATA:CEF-SSGSubBlock=0(Fa0/0/0:0.0.0.0->0.0.0.0)

Jun 19 02:34:49.785: RADIUS: Received from id 73 10.200.56.16:1645,

Access-Accept, len 275

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 6 6 00000005

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 27 0000000901157670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 40 0000000901227670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 30 0000000901187670

Jun 19 02:34:49.785:         Attribute 26 37 00000009011F7670

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ##### ssg_l2tp_disc_cause: termCause=1026

Jun 19 02:34:49.789: SSG-CTL-EVN: ssg_l2tp_disc_routine:

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: Checking service mode.

Jun 19 02:34:49.801: SSG-CTL-EVN: ServiceLogon: Enqueue request of service

cairo.com

arielle_nrp3# show ssg host 212.93.193.114

------------------------ HostObject Content -----------------------

Activated: TRUE

Interface: Virtual-Access3

User Name: hisham

Host IP: 212.93.193.114

Msg IP: 10.200.56.40 (9902)

Host DNS IP: 0.0.0.0

Maximum Session Timeout: 0 seconds

Host Idle Timeout: 0 seconds

Class Attr: NONE

User logged on since: 01:54:33.000 UTC Tue Jun 19 2001

User last activity at: 02:34:49.000 UTC Tue Jun 19 2001

Default Service: NONE

DNS Default Service: NONE

Active Services: cairo.com

!--- A service is active.

AutoService: NONE

Subscribed Services:

arielle_nrp3# show ssg service cairo.com

------------------------ ServiceInfo Content -----------------------

Uplink IDB:

Name: cairo.com

Type: TUNNEL

Mode: CONCURRENT

Service Session Timeout: 0 seconds

Service Idle Timeout: 0 seconds

Authentication Type: CHAP

Next Hop Gateway Key: cairo.com_key

DNS Server(s):

TunnelId: nap

TunnelPassword: CAIRO

HomeGateway Addresses: 15.15.15.5

Included Network Segments:

15.15.15.4/255.255.255.252

Excluded Network Segments:

ConnectionCount 1

Full User Name not used

Domain List: cairo.com;

Active Connections:

1   : RealIP=212.93.197.114, Subscriber=212.93.193.114

------------------------ End of ServiceInfo Content ----------------

En el resultado anterior, RealIP es la dirección IP dada por la red de servicio al usuario hisham. El campo del suscriptor muestra la dirección IP que el usuario hisham fue dado por la red de acceso NRP de SSG.

arielle_nrp3# show ssg connection 212.93.193.114 cairo.com

------------------------ ConnectionObject Content -----------------------

User Name: ayman@cairo.com Owner

Host: 212.93.193.114 Associated Service: cairo.com Connection State: 0 (UP) Connection

Started since: 02:34:51.000 UTC Tue Jun 19 2001 User last activity at: 02:34:51.000

UTC Tue Jun 19 2001 Connection Real IP: 212.93.197.114 L2TP VIDB: Virtual-Access4

L2TP Session Key: 0 Connection Traffic Statistics: Input Bytes = 0 (HI = 0), Input

packets = 0 Output Bytes = 0 (HI = 0), Output packets = 0

Salida del LNS

ior# show debugging VPN

L2X protocol events debugging is on

L2X data packets debugging is on

L2X control packets debugging is on

L2TP data sequencing debugging is on

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 0, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse SCCRQ

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 2, len 8, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Protocol Ver 256

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 3, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Framing Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Parse  AVP 4, len 10, flag 0x8000 (M)

*Jun 18 19:27:09.851 PDT: L2X: Bearer Cap 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: Parse  AVP 6, len 8, flag 0x0

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2X: I SCCRQ, flg TLS, ver 2, len 128, tnl 0, cl 0, ns 0, nr 0

C8 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00

00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 0A 00 00

00 03 00 00 00 00 80 0A 00 00 00 04 00 00 00 ...

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: L2TP: I SCCRQ from nap tnl 13552

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: Got a challenge in SCCRQ, nap

*Jun 18 19:27:09.855 PDT: Tnl 4818 L2TP: New tunnel created for remote nap,

Información Relacionada

- Soporte de la tecnología DSL de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems