Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Requisitos del sistema para tipos de switches

Catalyst 6500/6000 Series Switch

Catalyst 5500/5000 Series Switch

Catalyst 4500/4000 Series Switch

Catalyst 3550 Series Switch

Catalyst 3750 Series Switch

Switch Catalyst serie Metro 3750

Catalyst 2900-XL/Catalyst 3500-XL Series Switch

Catalyst 2940 Series Switch

Catalyst 2950 Series Switch

Catalyst 2955 Series Switch

Catalyst 2970 Series Switch

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Router de switch Catalyst Serie 8500

Información Relacionada

Introducción

Cada sección de este documento contiene los requisitos del sistema para implementar Ethernet Gigabit en las plataformas del switch Catalyst de Cisco descriptas a continuación:

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

Notas de instalación importantes:

- Todos los Convertidores de interfaz de Gigabit (GBIC) admiten reemplazo en caliente.

- Los GigaStack GBIC (número de pieza WS-X3500-XL) sólo admitidos por los switches de las series 2900-XL/3500-XL y 2950/3550 con ranuras de módulo basadas en GBIC. Para obtener un listado completo de los switches admitidos por el GigaStack GBIC, consulte la matriz de compatibilidad del switches Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Requisitos del sistema para tipos de switches

Catalyst 6500/6000 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst serie 6000, haga clic aquí.

- Los módulos Gigabit Ethernet de 8 y 16 puertos de la familia Catalyst 6000 cumplen los estándares IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y admiten el funcionamiento dúplex completo.

- Los ocho módulos de puerto pueden configurarse con onda corta (SX), con onda larga/trayecto largo (LX/LH) y con GBIC de alcance extendido (ZX). Todos los puertos Gigabit Ethernet de estos módulos tienen conectores de tipo SC para fibra multimodo (MMF) o fibra monomodo (SMF).

- Los módulos Gigabit Ethernet de 16 puertos están disponibles en diversas interfaces: conectores MT-RJ de formato pequeño, SX, LX/LH y ZX GBIC y conectores RJ-45 para cableado de cobre de categoría 5, 5e o 6.

- El Catalyst 6000 es compatible con GBIC de cobre 1000Base-T con conectores RJ-45 (número de pedido WS-G5483) desde CatOS 7.2 en adelante. Para obtener una lista completa de los switches compatibles con 1000 Base-T y la versión mínima de IOS requerida, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transceptor de Cisco Gigabit Ethernet.

- Los switches Catalyst serie 6000 admiten módulos Ethernet 10/100/1000BASE-T a partir de Catalyst OS 6.2(2) y de la versión 12.1(8a)EX del IOS (Native Mode) de Cisco integrado.

- Los switches de la serie Catalyst 6500 que usan supervisor 720 pueden utilizar módulos Small Form-Factor Pluggable (SFP) o puertos de link ascendente de cobre 1000Base-T. Para obtener más información sobre la instalación y el uso de los módulos (SFP), consulte la guía Especificaciones de Transceptores, Conectores de Módulo y Cables de Catalyst 6500.

- Los módulos GBIC de multiplexión por división de onda aproximada para conexiones de fibra óptica son admitidos en los switches Catalyst de la serie 6500/0000 de la versión 7.2(1) de Cisco CatOS o posteriores, o el código del IOS de Cisco versión 12.1(13)E1 o posteriores. Para obtener más información sobre la instalación de módulos CWDM, refiérase a Instalación y Actualización de Cisco CWDM GBIC/SFP.

- Notas de la versión del software Catalyst 6000 Series.

Catalyst 5500/5000 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst serie 5000, haga clic aquí.

- Los switches Catalyst serie 5000 admiten Ethernet de Gigabit con distintos módulos de conmutación de Ethernet de Gigabit y dos puertos de link ascendente Ethernet de Gigabit en el módulo supervisor.

- Supervisor Engine III A, Supervisor Engine II G y Supervisor Engine III G son compatibles con dos puertos de enlace ascendente de la sala de cableado de alta velocidad.

- Los módulos de conmutación Gigabit Ethernet admiten nueve puertos y tres puertos Gigabit Ethernet por cada módulo.

- El Motor Supervisor lll puede ser configurado con 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, o 1000BaseZX, según cual sea la aplicación.

- Notas de la versión del software del módulo del motor supervisor de Catalyst serie 5000.

Catalyst 4500/4000 Series Switch

Para obtener más información sobre el Catalyst 4500/4000 Series Switch, haga clic aquí.

- Los switches Catalyst serie 4000 admiten módulos Gigabit Ethernet con hasta 48 puertos y dos puertos Gigabit de enlace ascendente en el Supervisor II.

- Todos los puertos Ethernet pueden ser 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH o 1000BaseZX utilizando módulos GBIC flexibles e intercambiables durante su funcionamiento.

- El Catalyst 4000 es compatible con GBIC de cobre 1000Base-T con conectores RJ-45 (número de pedido WS-G5483) desde CatOS 7.2 en adelante. Para obtener una lista completa de los switches compatibles con 1000 Base-T y la versión mínima de IOS requerida, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transceptor de Cisco Gigabit Ethernet.

Nota: Sólo puede instalar un WS-G5483 GBIC en un switch Catalyst 2948G.

- La serie 4000 de Catalyst admite módulos de Ethernet Gigabit en la versión del software 4.1(1) o posterior y módulos de Ethernet Gigabit de soporte del software IOS de Cisco integrado (modo de origen) desde la primera versión 12.1(8a)EW.

- Los switches Catalyst de la serie 4000 admiten el módulo de conmutación Ethernet 10/100/1000BASE-T a partir del OS 6.3(1) de Catalyst y de la versión 12.1(8a)EW del IOS (Modo nativo) de Cisco integrado.

- El módulo de la capa 3 del Catalyst 4000 (WS-X4232-L3) soporta dos puertos externos Gigabit Ethernet.

- El Catalyst 4000 Supervisor Engine I y II requiere software Cisco Catalyst versión 5.5(1) o posterior para admitir el módulo de capa 3. Recomendamos que ejecute la versión del software 6.1(1) o posterior.

- Los módulos GBIC de multiplexión por división de onda aproximada para conexiones de fibra óptica se respaldan en los switches Catalyst de la serie 4500/400 de la versión 7.2(1) de Cisco CatOS o posteriores, o el código del IOS de Cisco versión 12.1(12c) EW o posteriores. Para obtener más información sobre la instalación de módulos CWDM, refiérase a Instalación y Actualización de Cisco CWDM GBIC/SFP.

Catalyst 3550 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst serie 3550, haga clic aquí.

- Actualmente, los switches Catalyst de la serie 3550 admiten tanto puertos Ethernet 10/100/1000 como ranuras de módulos Gigabit basadas en GBIC fijas.

- Los puertos 10/100/1000 en el Catalyst 3550 pueden ser configurados explícitamente para funcionar en cualquier combinación de semidúplex, dúplex completo, 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps. Estos puertos también se pueden configurar para la negociación automática de velocidad y dúplex, conforme a IEEE 802.3ab. (La configuración predeterminada está en negociación automática.)

- El tráfico 1000 Base-T requiere cables categoría 5, 5e ó 6.

- Las ranuras de los módulos basados en GBIC admiten GBIC de apilamiento 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T o Cisco GigaStack.

Nota: Para obtener una lista completa de los switches admitidos por GigaStack GBIC y la versión mínima de IOS requerida, consulte la Matriz de Compatibilidad del Switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Nota: Para obtener una lista completa de los switches compatibles con 1000Base-T y el IOS mínimo requerido, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transmisor de Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC puede utilizarse para agrupar hasta nueve switches Catalyst 3550. GigaStack puede ser también una combinación de los switches de la serie Catalyst 2900-XL/3500-XL, Catalyst 2950 y Catalyst 3550. Para esta configuración mixta de GigaStack, Catalyst 2900-XL/3500-XL debe ejecutar la versión 12.0(5)XW o posterior, y todos los switches Catalyst 3550 deben ejecutar la versión de software 12.1(4)EA1 o posterior.

Catalyst 3750 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst serie 3750, haga clic aquí.

- Actualmente, los switches Catalyst de la serie 3750 admiten ambos puertos Ethernet 10/100/1000 y puertos de módulo Small Form-Factor Pluggable (SFP).

- El tráfico 1000 Base-T requiere cables categoría 5, 5e ó 6.

- Los switches de la serie Catalyst 3750 pueden utilizar los módulos Extraíbles de factor de forma pequeña (SFP) o puertos de link ascendente integrados de cobre 1000Base-T según el modelo de switch. Para obtener más información sobre la instalación y el uso de los módulos (SFP), consulte Cisco SFP Optics For Gigabit Ethernet Applications and Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix

- Los modelos Catalyst 3750 admiten estas opciones de Cisco SFP:

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-T

Switch Catalyst serie Metro 3750

Para obtener más información sobre el Catalyst 3750 Metro Switch, haga clic aquí.

- El switch Catalyst 3750 Metro 24-AC admite dos ranuras de módulo SFP estándar 1000X y dos ranuras SFP 1000X ES con soporte mínimo de Cisco IOS Release 12.1(14)AX

- El switch Catalyst 3750 Metro 24-DC admite dos ranuras de módulo SFP estándar 1000X y dos ranuras SFP 1000X ES con soporte mínimo de Cisco IOS Release 12.1(14)AX

Catalyst 2900-XL/Catalyst 3500-XL Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst serie 2900-XL/Catalyst 3500-XL, haga clic aquí.

- El Catalyst 2900-XL soporta los módulos 1000BaseX con un puerto GBIC y módulos 1000BaseT con un puerto de par trenzado sin blindaje (UTP).

Nota: Para obtener una lista completa de los switches compatibles con 1000Base-T y el IOS mínimo requerido, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transmisor de Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC se puede utilizar para apilar hasta nueve Catalyst 3500-XL/2900-XL.

- El Catalyst 2900-XL soporta el GigaStack GBIC en un módulo 1000BaseX.

- Catalysts 3512, 3524, 3524-PWR, y 3548-XL soportan dos ranuras Gigabit Ethernet basadas en GBIC.

- Catalyst 3508G-XL admite ocho puertos Gigabit Ethernet.

- Los puertos de Ethernet Gigabit orientados a GBIC brindan la opción de 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH o GBIC de pila GigaStack de Cisco.

Nota: Para obtener una lista completa de los switches admitidos por GigaStack GBIC y la versión mínima de IOS requerida, consulte la Matriz de Compatibilidad del Switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

- Catalyst 3500-XL admite el 1000BaseZX GBIC con la versión 12.0(5) o posterior del software. Los switches serie Catalyst 2900-XL no son compatibles con GBIC 1000BaseZX.

- Catalyst 2900-XL/3500-XL soporta módulos Gigabit en la versión del software 11.2(8)SA5 o posterior.

Catalyst 2940 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst 2940, haga clic aquí.

- El switch Catalyst 2940-8TT-S tiene un puerto de link ascendente 10/100/1000 en el switch. Este puerto utiliza conectores RJ-45 y cables de par trenzado categorías 5, 5e o 6.

- El switch Catalyst 2940-8TF-S utiliza un módulo SFP reemplazable in situ para establecer conexiones Gigabit. Debe insertar un módulo SFP en la ranura de módulo SFP en el frente del switch.

Catalyst 2950 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst de la serie 2950, haga clic aquí.

- El switch Catalyst 2950T-24 posee dos puertos Ethernet 10/100/1000 fijos. Estos puertos utilizan conectores RJ-45 y cables de la categoría 5 UTP. Los puertos 10/100/1000 se configuran a sí mismos para operar con la velocidad y parámetros de dúplex de los dispositivos conectados. Si los dispositivos adjuntados no admiten negociación automática, puede configurar explícitamente los parámetros de velocidad y de dúplex. Los puertos funcionan a 10 ó 100 Mbps en modo de semidúplex o dúplex completo, pero cuando se los configura a 1000 Mbps, pueden funcionar sólo en modo dúplex completo. Se requiere la versión de software 12.0(5.2)WC(1) o posterior de la serie Catalyst 2950.

- Las ranuras de los módulos basados en GBIC admiten GBIC de apilamiento 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T o Cisco GigaStack.

Nota: Para obtener una lista completa de los switches admitidos por GigaStack GBIC y la versión mínima de IOS requerida, consulte la Matriz de Compatibilidad del Switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Nota: Para obtener una lista completa de los switches compatibles con 1000Base-T y el IOS mínimo requerido, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transmisor de Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC puede utilizarse para agrupar hasta nueve switches Catalyst 3550. GigaStack también puede ser una mezcla de switches Catalyst 2900-XL/3500-XL, 2950 y Catalyst 3550 Series. Para esta configuración GigaStack combinada, el Catalyst 2900-XL/3500-XL debe ejecutar la versión 12.0(5)XW o superior y todos los switches Catalyst 3550 deben ejecutar la versión 12.1(4)EA1 o superior.

- Los switches Catalyst serie 2950 admiten los módulos basados en GBIC en la versión de software 12.1(6)EA2 o posterior.

- Puede configurar la velocidad de la interfaz en Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), pero no puede configurar la velocidad en las interfaces de módulo SFP, módulo GBIC y 1000BASE-SX.

- Para ciertos tipos de GBIC, puede configurar la velocidad para no negociar (no negociar) si está conectado a un dispositivo que no admite la negociación automática.

Catalyst 2955 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst 2955, haga clic aquí.

- El switch Catalyst 2955T-12 tiene dos puertos 10/100/1000Base-T. Estos puertos utilizan conectores RJ-45 estándar y cuatro cables de par trenzado de categoría 5. Los puertos 10/100/1000 en el switch Catalyst 2955T-12 se pueden configurar para que funcionen a 10 o 100 Mbps en modo dúplex completo o a 1000 Mbps en modo dúplex completo. También se pueden configurar para la negociación automática de velocidad, conforme a IEEE 802.3ab. En todos los casos, la longitud del cable de un switch a un dispositivo conectado no puede exceder los 100 metros (328 pies).

Catalyst 2970 Series Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst 2970, haga clic aquí.

- Los switches Catalyst de la serie 2970 admiten ethernet gigabit en todos los accesos Ethernet y puertos de link ascendente. Puede configurar los puertos 10/100/1000 para que funcionen a 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps en modo dúplex completo. También puede configurar estos puertos para velocidad y auto negociación dúplex de acuerdo con IEEE 802.3AB. (La configuración predeterminada está en negociación automática.)

- El tráfico 100BASE-TX y 1000BASE-T requiere cables categoría 5, 5e ó 6.

- Los modelos Catalyst 2970 admiten estos módulos SFP de Cisco:

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-ZX

1000BASE-T

- El switch Catalyst 2970 utiliza módulos SFP Gigabit Ethernet en algunos modelos para establecer conexiones con fibra óptica. Puede utilizar los módulos SFP para las conexiones de link ascendente Gigabit a otros switches y los cables de fibra óptica con conectores LC o MT-RJ para conectarse a un módulo SFP de fibra óptica. para obtener más información, consulte la Matriz de Compatibilidad de los Módulos de Transmisor Gigabit Ethernet de Cisco

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Para obtener más información sobre el switch Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G, haga clic aquí.

- Los switches Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G admiten dos puertos Gigabit Ethernet 802.3z con interfaces GBIC modulares. Los puertos admite GBIC, por ejemplo, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH y 1000BASE-ZX.

- Los switches Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 admiten módulos Gigabit Ethernet a partir de la versión 12.0(7)W5 o posteriores.

- El switch Catalyst 4840G admite los módulos Gigabit Ethernet desde la versión de software 12.0(10)W5(18) o posterior.

Router de switch Catalyst Serie 8500

Para obtener más información sobre el Catalyst 8500 Series Switch Router, haga clic aquí.

- Catalyst 8540 admite tarjetas de línea Gigabit Ethernet de ocho puertos con conectores GBIC.

- Catalyst 8540 admite dos módulos de interfaz Gigabit Ethernet mejorados de puertos, que admiten aplicaciones de red troncal L3 y Gigabit.

- Catalyst 8540 ha soportado los módulos Gigabit Ethernet desde la versión de software 12.0(1a)W5(6f) o posterior.

- Catalyst 8510 admite tarjetas de línea Gigabit Ethernet de un puerto con conector GBIC.

- Catalyst 8510 ha soportado los módulos Gigabit Ethernet desde la versión de software 12.0(1a)W5(6f) o posterior.

Información Relacionada

- Soporte de Producto de LAN

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems