Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Teoría Precedente

Configurar

Diagrama de la red

Pautas

Configuraciones

Verificación

Ejemplo de Resultado del Comando show

Catalyst 5500 Switch

Catalyst 6500 Switch

Consideración especial sobre el uso de modo de canal incondicional

Troubleshoot

Problemas de rendimiento con EtherChannels

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración de un EtherChannel entre un switch Catalyst 5500/5000 que ejecuta Catalyst OS (CatOS) y un switch Catalyst 6500/6000 o Catalyst 4500/4000 que ejecuta Cisco IOS® Software. Un EtherChannel agrupa links individuales en un único link lógico que proporciona mayor ancho de banda y redundancia entre switches u otros dispositivos. EtherChannel puede aparecer como Fast EtherChannel (FEC) o Gigabit EtherChannel (GEC); depende de la velocidad de las interfaces o de los puertos que utilice para formar el EtherChannel. Esta configuración también se aplica a un switch Catalyst 4500/4000 o 6500/6000 Series que ejecuta CatOS y está conectado a un switch Catalyst 4500/4000 o 6500/6000 Series que ejecuta Cisco IOS Software.

La configuración de este documento agrupa dos puertos Fast Ethernet (FE) de cada uno de los switches en un FEC. Este documento utiliza el término "EtherChannel" para hacer referencia a GEC, FEC, canal de puerto, canal y grupo de puertos.

Este documento sólo muestra los archivos de configuración de los switches y el resultado de los comandos show de ejemplo relacionados. Para obtener detalles sobre cómo configurar un EtherChannel, consulte estos documentos:

- Configuración de EtherChannels (para switches Catalyst 6500/6000 que ejecutan el Cisco IOS Software)

- Configuración de EtherChannel (para los switches Catalyst 4500/4000 que ejecutan Cisco IOS Software)

- Configuración de ejemplo: EtherChannel entre switches de Catalyst que ejecutan CatOS

Prerequisites

Requirements

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de que tiene una comprensión básica de:

- configuración EtherChannel

- Configuración de switches Catalyst serie 6500/6000 y Catalyst serie 5500/5000 con la interfaz de línea de comandos (CLI)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch Cisco Catalyst 5505 que ejecuta el software CatOS 6.4(8)

- Switch Cisco Catalyst 6509 que ejecuta la versión 12.1(20)E del software del IOS de Cisco

Nota: Para conocer los requisitos del sistema EtherChannel en los switches Catalyst, consulte Requisitos del Sistema para Implementar EtherChannel en los Switches Catalyst.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Todos los dispositivos comenzaron con una configuración desactivada (predeterminada). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Teoría Precedente

Puede configurar EtherChannel incondicionalmente (con el modo de canal encendido) o mediante negociación automática. Cuando configura mediante negociación automática, el switch negocia el canal con el otro extremo. Para ello, utiliza el protocolo de agregación de puertos (PAgP) propietario de Cisco (con el comando channel mode desirable) o el protocolo de control agregado de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad (con los comandos channel mode active o channel mode passive). En este documento, la configuración de EtherChannel utiliza PAgP para la negociación automática.

Todos los switches Catalyst que ejecutan el software del sistema CatOS admiten PAgP. Los switches Catalyst 6500/6000 o 4500/4000 Series que ejecutan Cisco IOS System Software también soportan PAgP. El modo recomendado para establecer un EtherChannel entre los dispositivos que soportan PAgP es el modo deseable. PAgP protege contra cualquier configuración incorrecta entre los dos dispositivos. Puede utilizar el modo de canal encendido cuando el dispositivo de conexión no soporta PAgP y necesita configurar el canal incondicionalmente. Puede utilizar las palabras clave silenciosas o no silenciosas con los modos de canal automático y deseable. Los switches Catalyst 6500/6000 o 4500/4000 tienen la palabra clave silenciosa habilitada de forma predeterminada en todos los puertos. Los switches Catalyst 5500/5000 Series tienen la palabra clave silenciosa habilitada de forma predeterminada en los puertos de cobre. Para todos los puertos de fibra (FE y Gigabit Ethernet [GE]), los switches 5500/5000 tienen la palabra clave no silenciosa activada de forma predeterminada. Utilice la palabra clave silenciosa o no silenciosa predeterminada cuando se conecta entre los switches de Cisco.

Nota: Para obtener información adicional sobre los modos de canalización PAgP y los modos silenciosos/no silenciosos, consulte la sección Uso de PAgP para Configurar EtherChannel (recomendado) y la sección Modo Silencioso/No Silencioso del documento Configuración de EtherChannel entre Catalyst 4500/4000, 550 Switches 5000 y 6500/6000 que ejecutan el software del sistema CatOS.

Configurar

Esta sección presenta los datos para configurar las características descritas en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Pautas

Cuando los links activos se agregan a un EtherChannel, los puertos dejan momentáneamente el Spanning Tree y se unen como un único puerto lógico. Hasta que el árbol de expansión vuelva a converger, el tráfico de red se verá afectado.

Si no utiliza protocolos como PAgP o LACP para la configuración de EtherChannel debido a otras consideraciones, asegúrese de que los parámetros requeridos sean los mismos en ambos extremos. Si no son similares, un extremo del canal pasará al modo err-disable. Para recuperar los puertos del modo err-disable, consulte lo siguiente:

- Recuperación del Mensaje de Error de Puerto Errdisable en Plataformas Cisco IOS

- Recuperación del Estado de Puerto errDisable en las Plataformas CatOS

- Información sobre la detección de incoherencias de EtherChannel

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Catalyst 5500

- Catalyst 6500

Nota: Para verificar las capacidades de un módulo o puerto del switch que configure, utilice el comando show port capabilities module para los switches que ejecutan CatOS. Para los switches que ejecutan Cisco IOS Software, utilice el comando show interfaces capabilities.

Nota: En las configuraciones, los comentarios entre los resultados aparecen en cursiva azul.

Catalyst 5500

cat5500 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

......

................

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

# time: Wed Jan 28 2004, 09:39:55

!

# version 6.4(2)

!

# errordetection

set errordetection portcounter enable

!

# frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

# vtp

set vtp domain cisco

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

# ip

!--- This is the IP address for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

# set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-supg.6-4-8.bin

!

# mls

set mls nde disable

!

# port channel

!--- Ports are assigned to admin-group 200. Administrative groups !--- specify which ports can form an EtherChannel together. An administrative group !--- can contain a maximum of eight ports. This admin-group assignment happens !--- automatically with the configuration of the port channel. You can also !--- assign it manually, as done in this example. However, you do not need to assign !--- the admin-group manually. Let the switch create !--- the admin-group automatically. !--- Note: This configuration sets ports 4/1 through 4/4 !--- for port channel, but only configures ports 4/1-2. This is !--- normal behavior. You can use ports 4/3 and 4/4 for any other purpose.

set port channel 4/1-4 200

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 0-port Supervisor III

!

#module 2 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 4 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- This enables port channeling with PAgP and configures desirable silent mode.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!--- Output suppressed.

end

Consulte Referencia de Comandos de la Familia Catalyst 5000 (6.3 y 6.4) para obtener más información sobre los comandos de la configuración.

Catalyst 6500

Cat6509# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 3852 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6509

!

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

interface port-channel1

no ip address

!--- This example has configured a Layer 2 (L2) EtherChannel. !--- You can configure a Layer 3 (L3) EtherChannel on the Catalyst !--- 6500/6000 switches running Cisco IOS Software; however, this is not !--- the focus of this document. For details on the Layer 3 EtherChannel configuration, !--- refer to the document Configuring EtherChannels.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!

interface FastEthernet6/1

no ip address

!--- On the Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport command once, !--- without any keywords, to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default. !--- You do not need an additional command.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1 with autonegotiation !--- that uses PAgP and silent mode.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet6/2

no ip address

!--- On the Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport command once, !--- without any keywords, to configure the interface as a L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default. !--- You do not need an additional command.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1 with autonegotiation !--- that uses PAgP and silent mode.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet6/3

no ip address

!

interface FastEthernet6/4

no ip address

!

!--- Output suppressed.

interface FastEthernet6/45

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/46

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/47

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/48

no ip address

shutdown

!

!--- This is the IP address for management.

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

!

end

Cat6509#

Para obtener más información sobre los comandos de la configuración, consulte Referencia de Comandos de la Familia Catalyst 5000 (6.3 y 6.4).

Nota: Si asigna una interfaz a una VLAN que no existe, la interfaz se apaga hasta que cree la VLAN en la base de datos de VLAN. Para obtener más detalles, consulte la sección Creación o Modificación de una VLAN Ethernet de Configuración de VLAN.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Para verificar el canal de puerto en los switches CatOS, ejecute estos comandos:

- show port capabilities module

- show port channel

- show port module/port

- show port channel info

Para comprobar el estado del protocolo de árbol de extensión (STP) en los switches CatOS, ejecute estos comandos:

- show spantree

- show spantree vlan

- show spantree module/port

Para verificar el canal de puerto en los switches Catalyst 6500/6000 o Catalyst 4500/4000 Series que ejecutan el Cisco IOS Software, ejecute estos comandos:

- show interfaces capabilities

- show interfaces port-channel port-channel interface number

- show etherchannel summary

- show etherchannel port-channel

Para verificar el estado de STP en los switches Catalyst 6500/6000 o Catalyst 4500/4000 Series que ejecutan el Cisco IOS Software, ejecute estos comandos:

- show spanning-tree detail

- show spanning-tree vlan vlan number

Ejemplo de Resultado del Comando show

Catalyst 5500 Switch

- show port capabilities module

Este comando verifica si el módulo es capaz de canalizar. También indica el grupo de puertos que puede agrupar para formar el EtherChannel. En este ejemplo, puede agrupar los dos puertos 4/1-2 o los cuatro puertos 4/1-4 para formar un canal:

cat5500 (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5203

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    pps(0-150000),percentage(0-100)

Flow control             no

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

!--- Output suppressed.

- show port channel

Este comando, junto con el comando show port, verifica el estado del canal de puerto.

cat5500 (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  Switch                          Fa6/1                     cisco Catalyst 6000

4/2  Switch                          Fa6/2                     cisco Catalyst 6000

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

cat5500 (enable)

- show port module/port

cat5500 (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

!--- Output suppressed.

cat5500 (enable) show port 4/2

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

!--- Output suppressed.

- show port channel info

cat5500 (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: Mac both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent       200     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent       200     865 a-100 a-full    1

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

Port  ifIndex Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  334              1 65537      Mac both

4/2  334              1 65537      Mac both

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  Switch                          Fa6/1                     cisco Catalyst 6000

4/2  Switch                          Fa6/2                     cisco Catalyst 6000

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

!--- Output suppressed.

- show spantree

Los comandos STP verifican si todos los puertos dentro de un canal están agrupados y en el estado de reenvío.

cat5500 (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree enabled

Spanning tree type          IEEE

Designated Root             00-30-40-a7-a4-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-30-40-a7-a4-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

2/1-2                   1    not-connected    19       32 disabled   0

3/1                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/2                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/3                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/4                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/5                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/6                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/7                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/8                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/9                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/10                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/11                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/12                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/13                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/14                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/15                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/16                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/17                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/18                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/19                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/20                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/21                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/22                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/23                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/24                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/1-2                   1    forwarding       12       32 disabled   865

4/3                     1    forwarding       19       32 disabled   0

4/4                     1    forwarding       19       32 disabled   0

4/5                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/6                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/7                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/8                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/9                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/10                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/11                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/12                    1    not-connected   100       32 disabled   0

cat5500 (enable)

- show spantree module/port

cat5500 (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

4/1-2                    1    forwarding       12       32 disabled   865

cat5500 (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

4/1-2                    1    forwarding       12       32 disabled   865

cat5500 (enable)

Nota: La salida de show spantree module/port para los puertos 4/1 y 4/2 muestra resultados idénticos. Esto se debe a que se agrupan en un canal con el ID de canal 865.

Catalyst 6500 Switch

- show interfaces capabilities

Este comando verifica si el módulo es capaz de canalizar.

Cat6509# show interfaces capabilities module 6

FastEthernet6/1

Model:                 WS-X6348-RJ-45

Type:                  10/100BaseTX

Speed:                 10,100,auto

Duplex:                half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)

Membership:            static

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(1q4t), tx-(2q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          yes

SPAN:                  source/destination

UDLD                   yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    no

FastEthernet6/2

Model:                 WS-X6348-RJ-45

Type:                  10/100BaseTX

Speed:                 10,100,auto

Duplex:                half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)

Membership:            static

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(1q4t), tx-(2q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          yes

SPAN:                  source/destination

UDLD                   yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    no

- show interfaces port-channel port-channel interface number

Este comando verifica el estado del canal de puerto. También le indica qué puertos forman este canal.

Cat6509# show interfaces port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherChannel, address is 0009.1267.27d9 (bia 0009.1267.27d9)

MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Full-duplex, 100Mb/s

input flow-control is off, output flow-control is off

Members in this channel: Fa6/1 Fa6/2

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

126880 packets input, 10173099 bytes, 0 no buffer

Received 126758 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

6101 packets output, 1175124 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Cat6509#

- show etherchannel summary

Este comando muestra el resumen de una línea por grupo de canales. En este ejemplo de salida, puede ver el indicador P con los puertos Fa6/1 y Fa6/2 . Esto implica que estos puertos forman el canal de puerto.

Cat6509# show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3 S - Layer2

U - in use f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports

--------- +-----------------------+ ----------------+ ---------------

1 Po1(SU) PAgP Fa6/1(P) Fa6/2(P)

- show etherchannel port-channel

Este comando muestra la información del canal de puerto.

Cat6509# show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1

------------

Age of the Port-channel = 00d:00h:02m:25s

Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

GC = 0x00010001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Protocol = PAgP

Ports in the Port-channel:

Index Load Port EC state No of bits

------+------+------+------------------+-----------

1 55 Fa6/1 Desirable-Sl 4

0 AA Fa6/2 Desirable-Sl 4

Time since last port bundled: 00d:00h:01m:03s Fa6/1

Time since last port Un-bundled: 00d:00h:01m:05s Fa6/1

- show spanning-tree detail

Este comando verifica si el canal está en el estado de reenvío para una VLAN determinada.

Cat6509# show spanning-tree detail

VLAN1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 00d0.029a.8001

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Root port is 833 (Port-channel1), cost of root path is 12

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 0 last change occurred 00:23:59 ago

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 833 (Port-channel1) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 12, Port priority 128, Port Identifier 131.65.

Designated root has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Designated bridge has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Designated port id is 131.97, designated path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 1, received 718

- show spanning-tree vlan vlan number

Este comando muestra información del árbol de expansión para VLAN1.

Cat6509# show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32768

Address 0030.40a7.a400

Cost 12

Port 833 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32768

Address 00d0.029a.8001

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1 Root FWD 12 128.833 P2p

Consideración especial sobre el uso de modo de canal incondicional

Cisco recomienda el uso de PAgP para la configuración del canal de puerto, como se describe en este documento. Si configura el EtherChannel incondicionalmente (con el uso del modo de canal encendido) por cualquier razón, debería crear un canal de puerto. Esta sección proporciona el procedimiento. Si crea un canal de puerto, evitará posibles problemas con STP durante el proceso de configuración. La detección de loop STP puede inhabilitar los puertos si configura un lado como canal antes de que el otro lado se convierta en canal.

1. Para configurar los puertos para que la canalización de puertos inhabilite el modo en el switch CatOS, ejecute el comando set port disable module/port.

2. Cree el canal de puerto (grupo de puertos) en el switch Cisco IOS y configure el modo de canal en on.

3. Cree el canal de puerto en el switch CatOS y configure el modo de canal en on.

4. Para volver a habilitar los puertos que desactivó anteriormente en el primer switch CatOS, ejecute el comando set port enable module/port.

Troubleshoot

Problemas de rendimiento con EtherChannels

Los problemas de rendimiento con EtherChannels se deben a varias condiciones. Las causas comunes incluyen el algoritmo de balanceo de carga incorrecto y problemas de capa física específicos de puerto.

Para comprender y configurar mejor el algoritmo de balanceo de carga, consulte estos documentos:

- La sección Cómo Funciona la Distribución de Tramas EtherChannel de la Guía de Configuración de Software de Catalyst 6500 Series, 8.6.

- La sección Introducción al Balanceo de Carga de la Guía de Configuración del Software Cisco IOS de Catalyst 6500 Series, 12.2SX.

Para obtener información sobre cómo resolver problemas de capa física, consulte Resolución de Problemas de Puerto e Interfaz del Switch.

Información Relacionada

- Configuración de EtherChannel entre switches Catalyst de las series 4500/4000, 5500/5000 y 6500/6000 que ejecutan el sistema de software CatOS

- Configuración de LACP (802.3ad) entre un Catalyst 6500/6000 y un Catalyst 4500/4000

- Requisitos del Sistema para Implementar EtherChannel en Switches Catalyst

- Guías de Configuración de Catalyst 6500 Series Switches

- Guía de configuración del software de la familia Catalyst 5000 (6.3 y 6.4)

- Guías de Configuración de Catalyst 4000 Series Switches

- Soporte técnico de switches Catalyst serie 5500

- Soporte técnico de switches Catalyst serie 6500

- Página de soporte técnico de EtherChannel

- Soporte de Producto de LAN

- Soporte de Tecnología de LAN Switching

- Soporte Técnico - Cisco Systems