Contenido

¿Cómo puede identificar el número de interfaz que se debe utilizar en el nombre de MIB?

Información Relacionada

P. ¿Cómo puede identificar el número de interfaz que se debe utilizar en el nombre de MIB?

Cada fila de la tabla de interfaces tiene un número asociado, denominado A.ifIndex. Se utiliza el número ifIndex para obtener una instancia específica de un objeto de grupo de interfaces. Por ejemplo, ifInNUcastPkts.1 le encontraría el número de paquetes de difusión recibidos en la interfaz número uno. A continuación, puede encontrar la descripción de la interfaz número uno observando el objeto que contiene la descripción de la interfaz (de MIB-II) ifDescr.1.

Información Relacionada

- Localizador MIB

- Soporte Técnico - Cisco Systems