Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

La función Bisync Serial Tunnel (BSTUN) permite la compatibilidad con dispositivos que utilizan el protocolo de enlace de datos Bisync. Este protocolo permite a las empresas transportar el tráfico Bisync a través de la misma red que admite la arquitectura de red de sistemas (SNA) y el tráfico multiprotocolo, lo que elimina la necesidad de contar con instalaciones Bisync independientes. Con Frame Relay, puede utilizar la función de reconocimiento local para proporcionar la terminación local de la sesión en el peer BSTUN.

En este ejemplo, se configura un BSTUN Point-to-Point con Reconocimiento Local sobre Frame Relay. Los estados relevantes en el resultado del comando show bstun se han resaltado en este documento.

Nota: Aunque los comandos debug bstun packet/event y debug bsc packet/event no deberían causar una utilización excesiva de la CPU, el comando logging buffered se utiliza para copiar el resultado en el archivo de registro.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 12.1(5) del software del IOS® de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Blutch

Building configuration

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Blutch

!

!

bstun peer-name 100.1.1.1

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial0/0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial1/0

no ip address

ip directed-broadcast

encapsulation bstun

no ip mroute-cache

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc secondary

bstun route all tcp 200.2.2.2

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

end

Newbury

Building configuration...

version 12.1

!

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Newbury

!

bstun peer-name 200.2.2.2

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 200.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation bstun

load-interval 30

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc primary

bstun route all tcp 100.1.1.1

!

interface Serial1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

encapsulation frame-relay IETF

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 17

frame-relay lmi-type ansi

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 200.2.2.0

!

end

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

- show bstun

- show bsc

Blutch #show bsc

BSC local-ack on Serial1/0:

secondary state is CU_Idle.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Initializing.

Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Rx Counts: 3 frames(total). 0 frames(data). 15 bytes.

Total Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Rx Counts: 19 frames(total). 0 frames(data). 59 bytes.

Blutch #show bstun

This peer: 100.1.1.1

*Serial1/0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       200.2.2.2                 open         1       3        0

Newbury #show bsc

BSC local-ack on Serial0:

primary state is TCU_Polled.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Inactive.

Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Total Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Newbury #show bstun

This peer: 200.2.2.2

*Serial0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       100.1.1.1                 open          3       2        0

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

- debug bstun packet/event

- debug bsc packet/event

Nota: Cuando interpreta este resultado del comando debug:

- SDI (datos seriales entrantes): paquetes recibidos de la interfaz de control de enlace de datos síncronos (SDLC)/

- NDI: (Entrada de datos de red): paquetes desencapsulados de la WAN.

blutch#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

blutch#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

blutch#

Aug 26 11:29:04.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40520040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D20037

Aug 26 11:29:04.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40530040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D30037

Aug 26 11:29:04.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40540040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D40037

Aug 26 11:29:05.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40550040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D50037

Aug 26 11:29:05.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40560040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D60037

Aug 26 11:29:05.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40570040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D70037

Aug 26 11:29:05.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40580040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D80037

Aug 26 11:29:05.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40590040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D90037

Aug 26 11:29:06.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405A0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DA0037

Aug 26 11:29:06.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405B0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DB0037

newbury#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

newbury#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

newbury#

Aug 26 11:26:24.968: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40780040407F7F2D

Aug 26 11:26:24.992: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F80037

Aug 26 11:26:25.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40790040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F90037

Aug 26 11:26:25.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407A0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FA0037

Aug 26 11:26:25.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407B0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FB0037

Aug 26 11:26:25.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407C0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FC0037

Aug 26 11:26:25.948: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407D0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.972: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FD0037

Aug 26 11:26:26.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407E0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FE0037

Aug 26 11:26:26.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407F0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FF0037

Aug 26 11:26:26.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40400040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C00037

Aug 26 11:26:26.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40410040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C10037

Información Relacionada

- Página de soporte de STUN

- Documentación de Cisco sobre la Configuración de STUN y BSTUN

- El modelo de cuatro fases de Cisco para la integración SNA a IP

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems