Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Capturas de depuración durante la activación de STUN

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para la encapsulación directa del túnel serial (STUN). Los estados relevantes en la salida del comando show stun y los cambios de estado en la salida del comando debug se muestran en las secciones Verificar y Resolver Problemas de este documento.

Aunque los comandos debug stun packet y debug stun event no deben causar una utilización excesiva de la CPU, el comando logging buffered se utiliza para copiar el resultado en el archivo de registro.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco IOS® Software Release 12.0(8) con las Funciones de IBM para la configuración STUN.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Cloclo

- Fairbanks

Cloclo

cloclo# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname cloclo

!

boot system flash rsp-jsv-mz.120-8

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

microcode CIP flash slot0:cip27-3

microcode reload

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip cef

!

!

stun peer-name 10.10.10.10

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial0/1

!

interface Serial0/1

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

cloclo#

Fairbanks

fairbanks# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname fairbanks

!

boot system flash

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

stun peer-name 10.20.20.20

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Ethernet1

ip address 172.17.240.12 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial2

!

!--- Output suppressed.

!

interface Serial2

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 19200

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

fairbanks#

Verificación

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

La salida del comando show stun para ambos routers se muestra en esta sección. Muestra que el estado STUN de cada router está abierto. Además, los contadores para los paquetes recibidos (rx_pkts) y para los paquetes transmitidos (tx_pkts) aumentan cada vez que ejecuta el comando show stun.

cloclo# show stun

This peer: 10.10.10.10

*Serial0/0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial0/1        open             4510      4513         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2260      2257         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2270      2267         0

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de la configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug stun packet —Muestra información sobre los paquetes que viajan a través de los links STUN.

- debug stun event: muestra las conexiones STUN y la actividad.

Capturas de depuración durante la activación de STUN

cloclo# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 232 messages logged

Trap logging: level informational, 43 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 11:35:06.191: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:07.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:31.819: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:32.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:36.631: STUN sdlc:

00:04:12 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.831: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 11:35:37.879: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:37.907: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.091: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 11:35:38.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.295: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 11:35:38.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.459: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.555: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 11:35:38.631: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.691: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 11:35:38.831: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:38.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.259: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.563: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

cloclo#

fairbanks# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203 messages logged

Trap logging: level informational, 40 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 09:38:12.759: %SYS-5-CONFIG_I:

Configured from console by console

*Nov  3 09:38:14.231: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:15.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:44.687: STUN sdlc:

00:04:41 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 09:38:45.887: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1  @

*Nov  3 09:38:45.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 09:38:45.935: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:45.947: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.155: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 09:38:46.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.323: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 09:38:46.487: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.499: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.615: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 09:38:46.687: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.719: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 09:38:46.887: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:46.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.299: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

fairbanks#

Información Relacionada

- Página de Soporte de STUN (Túnel Serial) y BSTUN (Túnel Serial de Bloqueo)

- Herramientas y Recursos

- Soporte Técnico - Cisco Systems