Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo, que muestra que puede haber varios túneles dentro de una sola red IP.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

Configuración del router

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Nota: El temporizador, aunque no se muestra en el diagrama, debe ser suministrado por el DCE. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar un cable Cisco DCE en el lado del router y el comando configure clockrate. Por motivos de simplicidad, no se muestran las configuraciones de WAN y de IP Routing.

Esta configuración muestra que puede haber varios túneles dentro de una sola red IP. Observe que los túneles extienden o reemplazan las líneas seriales preexistentes. Hay una correlación uno a uno entre el hardware y los túneles en este ejemplo. Para obtener más detalles, consulte Configuración y resolución de problemas de tunelización serial (STUN).

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Compatibilidad con STUN/BSTUN

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems