Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar Hot Standby Routing Protocol (HSRP) para IPv6. HSRP se utiliza dentro de un grupo de routers para seleccionar un router activo y un router en espera. En un grupo de interfaces de router, el router activo es el router preferido para los paquetes de ruteo; el router en espera es el router que toma el control cuando falla el router activo o cuando se cumplen las condiciones preestablecidas. HSRP está diseñado para proporcionar sólo un primer salto virtual para los hosts IPv6.

Un grupo HSRP IPv6 tiene una dirección MAC virtual derivada del número de grupo HSRP y una dirección local de link IPv6 virtual que, de forma predeterminada, deriva de la dirección MAC virtual HSRP. Cuando el grupo HSRP está activo, se envían anuncios de router periódicos (RA) para la dirección local de enlace IPv6 virtual de HSRP. Estos RAs se detienen después de enviar una RA final cuando el grupo abandona el estado activo.

HSRP utiliza un mecanismo de prioridad para determinar qué router HSRP configurado será el router activo predeterminado. Para configurar un router como el router activo, debe asignarle una prioridad mayor que la prioridad de todos los demás routers configurados en HSRP. El valor predeterminado es 100; por lo tanto, si configura sólo un router para que tenga una prioridad más alta, ese router será el router activo predeterminado. La versión 2 de HSRP utiliza la nueva dirección de IP Multicast 224.0.0.102 para enviar paquetes hello en lugar de la dirección de multicast 224.0.0.2, que se utiliza en la versión 1.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Conocimiento de la configuración de HSRP; consulte Configuración de HSRP para obtener más información.

- Conocimiento básico de la implementación de direccionamiento IPv6 y conectividad básica; consulte Implementación de Direccionamiento IPv6 y Conectividad Básica para obtener más información.

- La versión 2 de HSRP se debe habilitar en una interfaz antes de que se pueda configurar HSRP IPv6.

- El routing unidifusión IPv6 debe estar habilitado en el dispositivo para que se configure HSRP IPv6

Componentes Utilizados

Las configuraciones en este documento se basan en el Cisco 3700 Series Router en Cisco IOS Software Release Software 12.4 (15)T 13.

Nota: Verifique la información de la licencia para los comandos IPv6.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

Los routers R1 y R2 están conectados a R3 a través de una interfaz serial. Las interfaces Fast Ethernet de R1 y R2 se configuran con HSRP IPv6 de tal manera que R1 actúa como el router activo y R2 actúa como el router en espera. En caso de que la interfaz serial S0/0 de R1 se desactive, el router R2 cambia su estado de En espera a Activo.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Configuración del router R1

- Configuración del router R2

- Configuración del router R3

Aquí hay un enlace a un vídeo (disponible en Cisco Support Community ) que muestra cómo configurar HSRP para IPv6 en routers Cisco IOS:

Configuración de HSRP para IPv6

Configuración del router R1

R1#show run

Building configuration...

!

hostname R1

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1010/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 1 priority 120

!--- R1 is configured as the active router. !--- This is done by assigning a priority value !--- (in this case 120) to the router's Fa0/0 interface. !--- The default priority value is 100.

standby 1 preempt delay minimum 30

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than !--- all the other HSRP-configured routers. !---- Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 30 seconds.

standby 1 track Serial0/0 90

!--- Indicates that HSRP tracks serial0/0. !--- The interface priority is configured (in this case 90) which !--- indicates that if the tracked interface goes down the router !--- priority value is to be decremented by 90. !--- Default decrement value is 10.

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 enable

ipv6 address 2010:AB8:2001::1010/64

clock rate 2000000

!

end

Configuración del router R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

!--- R2 is configured as a standby router !--- with a default priority value of 100.

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

standby 1 preempt delay minimum 30

standby 1 track Serial0/0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1020/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

end

Configuración del router R3

R3#show run

Building configuration...

!

hostname R3

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1021/64

clock rate 2000000

!

end

Verificación

Utilice el comando show standby en los routers R1 y R2 para verificar la configuración.

Router R1

R1#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

!--- R1 router is in Active state.

4 state changes, last state change 02:51:30

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.480 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C010:21FF:FE78:0, priority 100 (expires in 7.036 sec)

Priority 120 (configured 120)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Router R2

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Standby

!--- R2 router is in Standby state.

4 state changes, last state change 02:51:43

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.900 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 120 (expires in 9.928 sec)

MAC address is c20f.2178.0000

Standby router is local

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

En caso de que el router activo (R1 en este ejemplo) se desactive, el router en espera cambia su estado inmediatamente a Activo como se muestra en esta tabla:

Cuando el router activo (R1) deja de funcionar...

Router R1
R1(config)#interface s0/0

R1(config-if)#shut

R1(config-if)#exit

*Mar  1 00:01:34.879: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

administratively down

*Mar  1 00:01:35.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to down

R1#

*Mar  1 00:04:06.691: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

*Mar  1 00:04:36.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Speak

R1#

*Mar  1 00:04:46.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes its state to Standby.

Router R2

*Mar  1 00:04:35.631: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->Active

!--- The standby router is now the active router.

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

2 state changes, last state change 00:10:39

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.532 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 30 (expires in 7.524 sec)

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Compatibilidad con tecnología IPv6

- Configuración de Protocolos de Redundancia de Primer Salto en IPv6

- RFC 2281: protocolo de router de espera en caliente (HSRP) de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems