Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración en el router cliente

Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor

Verificación

Verificación en el router cliente

Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar un túnel de protocolo de túnel de capa 2 (L2TPv2) iniciado por el cliente con un router de servicios integrados Cisco serie 4000 - ISR4451-X/K9 (ISR4000) que actúa como servidor.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda cumplir estos requisitos antes de realizar esta configuración:

- Licencia Active appxk9 en el ISR4451-X/K9 que actúa como servidor

- Conectividad de capa 2 entre el router cliente y el servidor

Nota: Este documento se creó con un Cisco 887VA como router cliente. Sin embargo, el cliente también puede ser una máquina de Microsoft Windows.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Las implementaciones de tunelización de Virtual Private Dialup Network (VPDN) iniciadas por el cliente permiten a los usuarios remotos acceder a una red privada a través de una infraestructura compartida con protección integral de datos privados. La tunelización VPDN iniciada por el cliente no requiere seguridad adicional para proteger los datos entre el cliente y el servidor de acceso a red (NAS) ISP.

Restricción: appxk9 debe estar activo en el router ISR4000. Sin esta licencia, la ruta se instalará hacia el cliente al final de la negociación PPP, pero la conectividad de Capa 3 entre el cliente y el servidor no se establecerá.

Configurar

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración en el router cliente

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración en el router cliente:

!

l2tp-class CISCO

!

pseudowire-class CLASS

encapsulation l2tpv2

ip local interface Vlan333

!

interface FastEthernet0/0

switchport access vlan 333

no ip address

no keepalive

!

interface Virtual-PPP1

ip address negotiated

ppp chap hostname cisco@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

pseudowire 10.1.1.2 1 pw-class CLASS    !! Specifies the IP address of the tunnel

server and the 32-bit virtual circuit identifier (VCID) shared between the

devices at each end of the control channel.

!

interface Vlan333

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración en ISR4000 que actúa como servidor:

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 1

terminate-from hostname CLIENT

no l2tp tunnel authentication

!

license boot level appxk9 !! License must be appxk9

username cisco@cisco.com password 0 cisco

!

interface Loopback1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

negotiation auto

!

ip local pool TEST 10.1.1.3 10.1.1.100

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback1

peer default ip address pool TEST

ppp authentication chap

!

Verificación

Utiliza esta sección para verificar su configuración.

La herramienta de interpretación de información de salida (disponible para clientes registrados únicamente) admite ciertos comandos show. Utilice la herramienta para ver una análisis de información de salida del comando show.

Verificación en el router cliente

Ingrese estos comandos para verificar la configuración en el router del cliente:

CLIENT#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID

Vcid, Circuit

9886       40437      48058      1, Vp1               est    00:17:51 17

!! Session up since 17:51 Minutes

CLIENT#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vp1            SERVER     192.168.1.2     -               -               in

!! Tunnel Server

CLIENT#ping 192.168.1.2 !! Tunnel Server Reachable

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

CLIENT#show ppp all

Interface/ID OPEN+ Nego* Fail-     Stage    Peer Address    Peer Name

------------ --------------------- -------- --------------- --------------------

Vp1          LCP+ IPCP+ CDPCP-     LocalT   192.168.1.2     SERVER

Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor

SERVER#show license feature

Feature name             Enforcement  Evaluation  Subscription   Enabled  RightToUse

appxk9                   yes          yes         no             yes      yes

!! License must be Active

SERVER#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID

Vcid, Circuit

40437      9886       19763      cisco@cisc..., Vi3.1 est    00:16:56 2

SERVER#show caller ip

Line           User       IP Address      Local Number    Remote Number   <->

Vi3.1          cisco@cisco.com \

10.1.1.4        -               -               in

!! IP address of the Client allocated from local address pool (TEST)

SERVER#ping 10.1.1.4  !! Client reachable

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Troubleshoot

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos de Debug antes de usar un comando debug.

Utilice procedimientos estándar VPDN/ L2TP/ PPP para resolver cualquier problema. Sin embargo, esta lista de depuraciones también puede ser útil.

debug ppp events

debug ppp error

debug ppp negotiation

debug vpdn error

debug vpdn event

debug vpdn l2x events

debug vpdn l2x errors

debug l2tp error

debug l2tp event

debug vtemplate event

debug vtemplate error

debug vtemplate cloning

Información Relacionada

- Configuración de la Marcación Iniciada por el Cliente en Tunelización VPDN

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems