Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Pasos para la resolución de problemas

Cuando no se utiliza una distancia administrativa

Cuando se utiliza una distancia administrativa

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de ejemplo muestra cómo puede utilizar un circuito ISDN BRI para realizar una copia de seguridad de una línea alquilada, una WAN o una conexión serial.

Este documento usa perfiles de marcador y la función de interfaz de respaldo. El comando backup interface pone la interfaz lógica o física configurada en modo de reserva hasta el momento en que la interfaz primaria caiga.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Esta configuración emplea un circuito BRI para hacer una copia de seguridad de un link serial. El router ramses realiza el marcado saliente ya que la cadena del marcador está configurada en ese router. En esta configuración:

- Se utiliza un router Cisco 2500 (ramses), conectado a un router Cisco 2520 (sphinx). Ambos routers están equipados con interfaces BRI que se utilizan para el link de respaldo.

- Ambos routers ejecutan la versión 12.0.7T del software IOS de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento. Estos tres pasos completan esta configuración:

1. Configure el enrutamiento de marcado a petición (DDR) con perfiles de marcado o DDR heredados. La configuración de ejemplo que se muestra en este documento utiliza perfiles de marcador.

2. Utilice el comando backup interface para activar la llamada marcada cuando falla el link principal.

3. Definir el Tráfico Interesante.

Nota: Se recomienda configurar la conexión DDR (marcador 1 con BRI0) y verificar que funcione correctamente, antes de configurar los comandos backup interface y backup delay. Esto le permite administrar y resolver de manera efectiva los problemas de perfiles de marcador, ISDN, PPP y autenticación antes de configurar la copia de seguridad.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- ramses (Router Cisco 2500)

- sphinx (router 2520 de Cisco)

ramses (Router Cisco 2500)

ramses#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ramses

!

username sphinx password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

!

!

interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 10.48.74.45 255.255.254.0

!

interface Serial0

backup delay 10 30

backup interface Dialer1

ip address 3.3.3.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 125000

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name sphinx

dialer pool 2

dialer string 5551000

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

!

ip classless

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Dialer1

ip route 2.2.2.1 255.255.255.255 Serial0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password <password>

login

!

ntp server 10.200.20.134

end

sphinx (router 2520 de Cisco)

sphinx#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname sphinx

!

!

username ramses password <password>

!-- password is case sensitive and should be the same on both sides

!

isdn switch-type basic-net3

interface Loopback1

ip address 2.2.2.1 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip address 3.3.3.2 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 2

isdn switch-type basic-net3

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!

interface Dialer1

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name ramses

dialer pool 2

dialer-group 1

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Serial0

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

!

end

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show isdn status??Muestra el estado de todas las interfaces ISDN o de una interfaz ISDN específica.

- show interface serial???Muestra información sobre una interfaz serial.

- show interface dialer???Muestra información sobre una interfaz de marcador.

- debug dialer???Muestra información DDR sobre los paquetes recibidos en la interfaz del marcador.

- debug isdn q931???Muestra la configuración de la llamada y el desmontaje de la conexión de red ISDN (Capa 3) entre el router y el switch ISDN.

- debug ppp negotiation??Muestra información sobre el tráfico PPP y los intercambios mientras negocia los componentes PPP, incluidos el protocolo de control de enlaces (LCP), la autenticación y el NCP. Una negociación PPP exitosa abrirá primero el estado LCP, luego realizará la autenticación y por último negociará el NCP.

- debug ppp authentication???Muestra los mensajes del protocolo de autenticación PPP, incluidos los intercambios de paquetes del protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) y los intercambios del protocolo de autenticación por contraseña (PAP). Si observa alguna falla, compruebe que el nombre de usuario CHAP y la contraseña sean correctos.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Pasos para la resolución de problemas

Siga estas instrucciones para resolver problemas de su configuración:

Use el comando show isdn status para asegurarse de que el router se comunica adecuadamente con el switch ISDN. En la salida compruebe que:

- El estado de la capa 1 es ACTIVO

- Estado de capa 2 = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Este comando muestra también el número de llamadas activas. Veamos un ejemplo:

ramses#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 97, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

ramses#show interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 3.3.3.1/24

Backup interface Dialer1, failure delay 10 sec, secondary disable

delay 30 sec

ramses#show interface dialer 1

Dialer1 is standby mode, line protocol is down

! --- In standby mode.

Hardware is Unknown

Dado que la interfaz de respaldo está en modo de espera, no ve esta información en el resultado del comando show ip route.

Veamos las diferencias que se muestran en la salida cuando se utiliza una distancia administrativa (AD) y cuando no se la utiliza.

Cuando no se utiliza una distancia administrativa

Cuando no utiliza un AD, verá el siguiente resultado:

sphinx#show interface dialer 1

Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Si no utiliza un AD para el marcador en la esfinge del router, verá el siguiente resultado del comando show ip route:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1

! --- No AD used here.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Dialer1

Route metric is 0, traffic share count is 1

directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

El resultado mostrado por el comando ping se ve similar al siguiente, en cuanto a que le falta uno de los pings:

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!.!.

Cuando se utiliza una distancia administrativa

Al utilizar un AD, verá el siguiente resultado:

sphinx(config)#ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 dialer1 2

! --- The AD used here is two.

sphinx#show ip route 1.1.1.1

Routing entry for 1.1.1.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)

Routing Descriptor Blocks:

* directly connected, via Serial0

Route metric is 0, traffic share count is 1

sphinx#ping 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Configure y verifique que la conexión DDR (entre el Marcador 1 y BRI0) esté funcionando correctamente antes de configurar la interfaz de soporte y los comandos de retraso de soporte. Esto le permite verificar que el perfil del marcador, ISDN, PPP y autenticación estén funcionando correctamente antes de configurar la copia de seguridad.

Luego de verificar que la conexión DDR funcione bien, puede proceder con los pasos de resolución de problemas de respaldo descritos a continuación:

1. Reduzca el link principal.

Nota: No utilice el comando shutdown en el router con el comando backup interface configurado. No ocasiona que IOS de Cisco marque el link de respaldo. Puede activar la copia de seguridad cerrando la interfaz primaria del router que no tiene comando de copia de seguridad de interfaz.

Nota: En nuestro escenario, el comando backup interface se configura en ramses (el router Cisco 2500). Por lo tanto, al realizar un comando shutdown en la interfaz principal de sphinx (el router Cisco 2520), se activa el link de respaldo.

Nota: Puede desactivar físicamente la conexión principal desconectando los cables o utilizando algún método equivalente para activar la interfaz de respaldo.

2. Debería ver un mensaje de la consola que indique que la interfaz de respaldo (interfaz dialer 1) está en funcionamiento. Este mensaje sólo aparece después de que el intervalo de tiempo, especificado por el comando backup delay, se ha vencido. En esta configuración, el retardo de activación de respaldo es de 10 segundos.

Si no ve este mensaje de la consola, verifique el temporizador de retraso de respaldo.

*Mar 1 03:54:00.451: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 03:54:11.467: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up

3. Use el comando show ip route para ver la tabla de ruteo con el link primario fuera de servicio. Debería observar un router conectado directamente al marcador 1.

4. Haga ping a la dirección IP de la interfaz para loopback del router remoto. Si el link no marca, verifique que su definición de tráfico interesante permita el tráfico ICMP (pings).

Nota: En nuestro ejemplo, se utiliza un AD de dos para la ruta en la esfinge del router (puede ser cualquier número distinto de uno).

ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 Dialer1 2

Nota: La razón de esto es que, si el link primario está activo, se pierde la mitad de los pings. Dado que tanto la interfaz Marcador 1 como la Serial 0 están activas, la ruta se instala en ambas. Sin embargo, la interfaz del marcador no puede enviar el paquete ya que la interfaz BRI no está activada.

Comandos para resolución de problemas

Utilice los comandos que se muestran en esta sección para resolver problemas de configuración.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

Intente hacer ping 2.2.2.1 para crear tráfico interesante:

ramses#ping 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:26.574: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state

to down

*Mar 1 04:53:27.574: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 1 04:53:38.590: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state

to up

*Mar 1 04:53:38.606: Di1 LCP: Not allowed on a Dialer Profile.

*Mar 1 04:53:40.058: BRI0 DDR: rotor dialout [priority]

*Mar 1 04:53:40.062: BRI0 DDR: Dialing cause ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

*Mar 1 04:53:40.066: BRI0 DDR: Attempting to dial 5551000

*Mar 1 04:53:40.078: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0A

*Mar 1 04:53:40.078: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 1 04:53:40.082: Channel ID i = 0x83

*Mar 1 04:53:40.086: Called Party Number i = 0x80, '5551000'

*Mar 1 04:53:40.342: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.346: Channel ID i = 0x89

*Mar 1 04:53:40.834: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8A

*Mar 1 04:53:40.846: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x0A

*Mar 1 04:53:40.854: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 1 04:53:40.870: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 1 04:53:40.874: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 1 04:53:40.882: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout

*Mar 1 04:53:40.890: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

*Mar 1 04:53:40.894: BR0:1 PPP: No remote authentication for call-out

*Mar 1 04:53:40.898: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.902: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.930: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.934: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.938: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.942: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 22 len 15

*Mar 1 04:53:40.946: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 1 04:53:40.950: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 18 len 10

*Mar 1 04:53:40.954: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 1 04:53:40.958: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 1 04:53:40.962: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

*Mar 1 04:53:40.982: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 1 04:53:40.986: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 1 04:53:41.046: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.050: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 1 04:53:41.054: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.058: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.062: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.066: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.070: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.074: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 6 len 10

*Mar 1 04:53:41.078: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 1 04:53:41.082: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.086: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 10

*Mar 1 04:53:41.110: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 1 04:53:41.114: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.122: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 1 04:53:41.126: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 1 04:53:41.126: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 1 04:53:41.134: Di1 IPCP: Install route to 2.2.2.1

*Mar 1 04:53:42.086: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 1 04:53:46.886: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to 5551000 5551000

ramses#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Dial reason: ip (s=1.1.1.1, d=2.2.2.1)

! --- we see dial reason, this is the calling router

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 105 secs

Current call connected 00:00:16

Connected to 5551000 (5551000)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

5551000 5 0 00:00:19 successful

Default

Dialer2 - dialer type = NONE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Number of active calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

ramses#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Dialer1

10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

C 10.48.74.0 is directly connected, Ethernet0

sphinx(config)#interface serial 0

sphinx(config-if)#shutdown

sphinx(config-if)#

*Mar 3 20:07:40.603: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state

to administratively down

*Mar 3 20:07:41.603: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Serial0, changed state to down

*Mar 3 20:07:54.331: ISDN BR0: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x14

*Mar 3 20:07:54.335: Bearer Capability i = 0x8890

*Mar 3 20:07:54.339: Channel ID i = 0x89

*Mar 3 20:07:54.343: Called Party Number i = 0xC1, '5551000'

*Mar 3 20:07:54.355: ISDN BR0: Event: Received a DATA call from

<unknown> on B1 at 64 Kb/s

*Mar 3 20:07:54.355: BRI0:1: interface must be fifo queue, force fifo

*Mar 3 20:07:54.363: %DIALER-6-BIND: Interface BRI0:1 bound to profile

Dialer1

*Mar 3 20:07:54.383: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to

up

*Mar 3 20:07:54.403: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number>

*Mar 3 20:07:54.411: BR0:1 PPP: Treating connection as a callin

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

*Mar 3 20:07:54.415: BR0:1 LCP: State is Listen

*Mar 3 20:07:54.471: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI

99 changed to up

*Mar 3 20:07:54.479: ISDN BR0: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.687: ISDN BR0: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x94

*Mar 3 20:07:54.851: ISDN BR0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref =

0x14

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.939: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.943: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.947: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.951: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.955: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 18 len 10

*Mar 3 20:07:54.959: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xE1BD38B8

(0x0506E1BD38B8)

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 22 len 15

*Mar 3 20:07:54.987: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

*Mar 3 20:07:54.991: BR0:1 LCP: MagicNumber 0xEEBCFA2D

(0x0506EEBCFA2D)

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 LCP: State is Open

*Mar 3 20:07:54.995: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

*Mar 3 20:07:54.999: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 9 len 27 from "sphinx"

*Mar 3 20:07:55.027: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 9 len 27 from "ramses"

*Mar 3 20:07:55.035: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.039: BR0:1 PPP: Phase is UP

*Mar 3 20:07:55.043: BR0:1 IPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.047: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.051: BR0:1 CDPCP: O CONFREQ [Not negotiated] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.115: BR0:1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.119: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.123: BR0:1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 10

*Mar 3 20:07:55.127: BR0:1 IPCP: Address 1.1.1.1 (0x030601010101)

*Mar 3 20:07:55.131: BR0:1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.135: BR0:1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.139: BR0:1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 len 10

*Mar 3 20:07:55.143: BR0:1 IPCP: Address 2.2.2.1 (0x030602020201)

*Mar 3 20:07:55.147: BR0:1 IPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.151: BR0:1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 9 len 4

*Mar 3 20:07:55.155: BR0:1 CDPCP: State is Open

*Mar 3 20:07:55.159: BRI0:1 DDR: dialer protocol up

*Mar 3 20:07:55.167: Di1 IPCP: Install route to 1.1.1.1

*Mar 3 20:07:56.039: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

BRI0:1, changed state to up

*Mar 3 20:08:00.411: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected

to <unknown phone number> ramses

sphinx#show dialer

BRI0 - dialer type = ISDN

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Interface bound to profile Dialer1

Time until disconnect 95 secs

Connected to <unknown phone number> (ramses)

! --- We see ramses.

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

Dialer1 - dialer type = DIALER PROFILE

Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Number of active calls = 1

Number of active circuit switched calls = 0

Dial String Successes Failures Last DNIS Last status

sphinx#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS

inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.1 is directly connected, Dialer1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 2.2.2.1 is directly connected, Loopback1

sphinx#

Información Relacionada

- Páginas de soporte de la tecnología de acceso

- Soporte Técnico - Cisco Systems