Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Teoría Precedente

Configurar

Diagrama de la red

Configuración de NAS

Configuración de clientes Windows 9x

Verificación

Resultado de ejemplo de show y debug

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

En esta configuración PPP de links múltiples asíncronos, los usuarios de marcado remoto con PC con Microsoft Windows 95/98 utilizan varios módems para aumentar la velocidad de acceso disponible. El PPP de links múltiples asíncronos también se puede configurar con otros clientes, como Linux y Apple Macintosh, con el software PPP del cliente apropiado. La configuración del router para PPP de link múltiple es independiente de la plataforma de la PC del cliente.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Cisco AS5300 que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.07(T).

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Teoría Precedente

Multilink PPP (MPPP) permite a los dispositivos enviar datos al mismo destino a través de varios enlaces de datos punto a punto mediante la implementación de un enlace virtual. La conexión MPPP tiene un ancho de banda máximo igual a la suma de los anchos de banda de los links de componente. MPPP se puede configurar para links multiplexados, como ISDN y Frame Relay, o para varias líneas asíncronas.

El PPP de links múltiples asíncronos se puede utilizar para conectar clientes remotos a una velocidad mayor que la disponible a través de una sola conexión analógica. En Async MPPP, el cliente remoto utiliza varios módems y, por lo tanto, varias líneas telefónicas, para marcar al router central y acceder a la red. Debido a que muchas líneas telefónicas son a menudo más baratas que el servicio de interfaz de velocidad básica (BRI) de ISDN, Async MPPP proporciona una manera eficaz de aumentar la velocidad de conexión para los usuarios remotos mientras controla los costes. El MPPP asíncrono es también una forma eficaz de obtener velocidades de acceso más altas para las áreas remotas que no pueden ser atendidas por ISDN.

El MPPP asincrónico agrupa conexiones de módem independientes con un servidor de acceso. El software PPP en cada par fragmenta los paquetes y transmite las piezas al otro lado a través de las conexiones analógicas múltiples. El extremo receptor recopila los paquetes de las conexiones separadas y, en base a la información PPP incluida dentro de ellas, reensambla las piezas en paquetes de datos válidos, proporcionando así un link virtual de extremo a extremo con mayor ancho de banda. MPPP asincrónico se puede configurar entre dos routers o entre un router y un PC cliente.

Aunque es posible utilizar más de dos módems para una conexión multilink desde un PC cliente, la sobrecarga que resulta de la fragmentación y el reensamblado de los paquetes en el PC puede negar cualquier ancho de banda adicional obtenido.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en este diagrama:

Configuración de NAS

En esta configuración, se utiliza un servidor AS5300 con una conexión de interfaz de velocidad primaria (PRI) T1 como el marcado analógico de usuario en el servidor de acceso a la red (NAS). Debido a que ninguno de los otros controladores T1 en este NAS está configurado, este servidor de acceso se usa exclusivamente para marcado asíncrono. Esta configuración AS5300 utiliza plantillas virtuales para clonar interfaces de acceso virtual para llamadas entrantes. El agrupamiento PPP de links múltiples duplica sus parámetros de interfaz de las definiciones de plantilla virtual.

Se incluyen algunos comandos de autenticación, autorización y contabilización (AAA) como ejemplo de la mejor metodología. Los nombres de usuario y las contraseñas para usuarios de marcación de entrada están configuradas en el router. Las direcciones de IP asignadas a los usuarios de marcación de entrada son provistas por el agrupamiento de direcciones.

AS5300 de Cisco

bobslake-nas-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:01:01 UTC Wed Jun 28 2000

! NVRAM config last updated at 15:30:28 UTC Wed Jun 28 2000

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

service tcp-small-servers

!

hostname bobslake-nas-01

!

logging buffered 10000 debugging

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default if-needed local

!--- authenticate for PPP if not authenticated during login !--- allows users with Terminal Window after Dial to initiate PPP!

username admin password <deleted>

username charlie password <deleted>

spe 1/0 1/7

firmware location system:/ucode/mica_port_firmware

!

resource-pool disable

!

ip subnet-zero

no ip source-route

ip domain-name the.net

!

multilink virtual-template 1

!--- use virtual-template 1 for multilink connections

async-bootp dns-server 172.22.53.210

isdn switch-type primary-5ess

isdn voice-call-failure 0

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

clock source line secondary 3

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Loopback0

ip address 172.21.10.10 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

ip address 172.21.104.254 255.255.255.0

!--- summarizes addresses in address pool !--- Loopback 1 is in the same subnet as the address pool

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Virtual-Template1

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

ppp authentication chap

!--- authenticate using Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

ppp multilink

!

!--- configure D channel on PRI interface Serial0:23

description Headquarters 324-1939 active PRI line

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial1:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial2:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial3:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.21.101.23 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

interface Group-Async1

!--- template to control all async interface configuration

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

!--- use PPP encapsulation dialer in-band

dialer-group 5

async mode interactive

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!--- CHAP authenticate for dialin users only

ppp multilink

group-range 1 48

!--- assign modems 1-48 to the Group-Async 1 configuration template

router eigrp 1

network 172.21.0.0

!

ip local pool addr-pool 172.21.104.1 172.21.104.48

!--- define IP address pool range for dialin clients

ip classless

no ip http server

!

access-list 105 permit ip any any

dialer-list 5 protocol ip list 105

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line 1 48

autoselect during-login

!--- permits user login prompts after dialin

autoselect ppp

!--- automatically launch PPP on the line

modem InOut

!--- modems can be used to dialin and dialout !--- InOut may be replaced by Dialin !--- if NAS handles only incoming calls

transport preferred none

transport output telnet

line aux 0

line vty 0 4

transport preferred none

transport input telnet

transport output telnet

!

ntp clock-period 17180374

ntp update-calendar

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

bobslake-nas-01#

Configuración de clientes Windows 9x

El siguiente procedimiento es una descripción general rápida de la configuración de los clientes de Windows 9x para MPPP. Consulte el sitio Web de Microsoft si tiene dificultades.

Para configurar los clientes de Microsoft Windows 9x para MPPP, asegúrese de tener instalado Dial Up Networking versión 1.3 o posterior.

Vaya al sitio Web de Microsoft para obtener más información y descargar la última versión de Dial Up Networking (DUN).

1. Conecte y configure cada módem por separado.

Desde el Panel de control de Windows, utilice la función “Agregar nuevo hardware” para agregar los módems al cliente. Si tiene problemas para agregar módems, contáctese con su proveedor de PC o con Microsoft para acceder a las instrucciones para solucionar el problema. Verifique que cada módem esté conectado correctamente y que sea reconocido por el sistema operativo. Puede utilizar un emulador de terminal para verificar que el módem funciona correctamente.

2. Produzca una conexión nueva de marcado manual.

En Windows, haga doble clic en el icono "Mi PC" y vaya a "Dialup Networking". A continuación, haga doble clic en "Crear nueva conexión". Siga las instrucciones para crear una conexión de acceso telefónico utilizando el módem principal. Las funciones de links múltiples se configuran más adelante. Llame al proveedor del servicio para probar la conexión.

3. Agregue funciones de multilink a su conexión de marcado manual.

Haga doble clic en el icono "Mi PC" y desplácese hasta "Dialup Networking". Haga clic con el botón derecho en el icono de conexión recientemente configurado. En el menú que aparece, seleccione "Propiedades".

Haga clic en la ficha "Multilink", seleccione "Use Additional devices" (Utilizar dispositivos adicionales) y haga clic en el botón "Add" (Agregar). Seleccione un módem adicional en el menú desplegable e ingrese el número de teléfono de siete dígitos del Servidor de acceso o acepte el número que se muestra. No incluya el código de área al configurar el dispositivo adicional, aún cuando se trata de una llamada de larga distancia. La conexión utiliza automáticamente el código de área configurado para el primer módem. Haga clic dos veces en "OK” para completar la configuración.

A continuación se incluyen algunas capturas de pantalla de una configuración multilink de Windows:

4. Inicie la conexión del módem al servidor de acceso.

Haga doble clic en el icono de conexión recientemente creado. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña configurados en el router y luego haga clic en el botón "Connect" (Conectar). La interconexión de redes de marcación manual marcará el número configurado para el módem primario especificado para la conexión. Cuando se establece la primera conexión, la interconexión de redes de marcación manual marca utilizando los módems adicionales que se especifican en la lista de dispositivos adicionales.

Al establecerse todas las conexiones, podrá ver información acerca del estado del link haciendo doble clic en el icono "Communicating Computers" (Computadoras conectadas) de la barra de tareas o desconectar la conexión. Haga clic en “Detalles” para verificar que la conexión está utilizando dispositivos múltiples. Cuando selecciona un dispositivo del cuadro de lista, aparece un botón Suspend o Resume. Si aparece un botón Suspender, el dispositivo está en uso ahora y está "agrupado" dentro de la conexión multilink. Al hacer clic en el botón "Suspend" (suspender), se desconecta y se elimina la línea de las conexiones agrupadas. Si aparece el botón “Resume” (Reanudar), haga clic en éste para marcar esa conexión y agregar esa línea al agrupamiento. De manera dinámica, puede suspender y reanudar los links múltiples sin eliminar la conexión.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter admite algunos comandos show y le permite ver un análisis de los resultados de este comando.

- show ppp multilink, para mostrar información sobre paquetes multienlace no activados. Este comando debería utilizarse para verificar la conexión de links múltiples.

- show caller – Para mostrar información sobre usuarios individuales y recursos consumidos en NAS. Este comando muestra las estadísticas de llamadas activas para grandes agrupaciones de conexiones y los tiempos absolutos e inactivos por usuario.

- show caller user – Para mostrar los parámetros del usuario específico, tales como el tipo de línea TTY empleada, la interfaz asíncrona (estante/ranura/puerto), el número de canal DS0, el número de módem, la dirección de IP asignada, los parámetros de PPP y los parámetros de agrupamiento de PPP, entre otros.

Para ayudar en la verificación y resolución de problemas de la conexión MPPP, consulte estas sugerencias:

- Asegúrese de que los prefijos, como utilizar 9 antes de marcar una línea externa, estén configurados correctamente en el equipo cliente. Si no se configura correctamente, oirá una señal de ocupado en cuanto el número empiece a marcar.

- Cree clientes DUN independientes para cada módem y verifique que tiene conectividad completa con su proveedor de servicios. Utilice cada módem por separado antes de continuar con la resolución de problemas de la conexión multilink.

- Utilice un emulador de terminal para conectarse al módem. Marque el número de NAS usando el comando atdt. Por ejemplo, en HyperTerminal ingrese atdt 5511111. Verifique que el módem marque correctamente y se conecte al NAS. Si el módem no se conecta, solucione los problemas del módem. Consulte la documentación Uso de los Comandos Básicos del Módem AT en el sitio web de Microsoft para obtener más información sobre la resolución de problemas de módems cliente.

- Si la conexión principal se conecta correctamente, pero la segunda conexión de marcación manual emite una señal de ocupado, verifique que el número de teléfono del módem adicional esté configurado correctamente en DUN. Recuerde que los códigos de área no se deben agregar a la configuración para dispositivos adicionales. Consulte los pasos de configuración en la sección Configuración de Clientes de Windows 9x arriba.

Resultado de ejemplo de show y debug

Aquí están algunos resultados show y debug del AS5300. Para mayor brevedad, se han eliminado porciones de las depuraciones. Preste atención a las secciones en negrita y a los comentarios proporcionados en los resultados.

Observe que la persona que llama está conectada en Async5 y Async6 hasta después de la autenticación. Se proporciona una dirección IP temporal a la persona que llama desde el conjunto de direcciones. A continuación, la llamada se virtualiza o se vincula a un paquete virtual existente. La razón es que el servidor de acceso necesita saber quién es la parte de realiza la llamada para determinar si pertenecen a un agrupamiento virtual establecido. Una vez que la parte que realiza la llamada está unida al agrupamiento, la dirección IP temporal es eliminada y la parte que realiza la llamada utiliza la dirección IP del agrupamiento virtual.

bobslake-nas-01#

bobslake-nas-01#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is charlie

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x29/0x17 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

Async5

Async6

!--- Note that the bundle is using Async line 5 and 6 for multilink.

bobslake-nas-01#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

con 0        admin              Host connect  1w4d      16:50:19

tty 5        charlie             Async         00:04:34  00:01:54

tty 6        charlie             Async         00:02:00  00:00:57

vty 1        admin              VTY           00:13:43  00:00:00

As5          charlie             PPP           00:04:25  00:00:00

As6          charlie             PPP           00:01:53  00:00:00

Vi1          charlie             PPP   Bundle  00:04:25  00:00:57

!--- User charlie has two async lines, two tty, !--- and one virtual interface bundle.

bobslake-nas-01#show caller user charlie

User: charlie, line tty 5, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (first connection)

Active time 00:04:43, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 5, running PPP on As5

!--- user charlie is using tty 5

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/0  Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200,

no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line tty 6, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (second connection)

Active time 00:02:09, Idle time 00:01:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 6, running PPP on As6

!--- user charlie is using tty 6

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/1

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line As5, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (first connection).

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async5

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 54 packets input, 4110 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

73 packets output, 4150 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line As6, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (second connection).

Active time 00:02:02, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is Open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async6

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 6 packets input, 462 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

20 packets output, 1129 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line Vi1, service PPP Bundle

!--- Bundle information for user charlie

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, IPCP

IP: Local 172.21.104.254, remote 172.21.104.2

!--- Remote IP address is obtained from IP pool.

Counts: 50 packets input, 4034 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

80 packets output, 8750 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

bobslake-nas-01#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp error

PPP protocol errors debugging is on

bobslake-nas-01#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

bobslake-nas-01#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol errors debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Multilink events debugging is on

VTEMPLATE:

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: DSR came up

Jun 28 15:41:46.281 UTC: tty5: Modem: IDLE->(unknown)

!--- Modem responds to first dialin connection.

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.545 UTC: As5 IPCP: Install route to 172.21.104.4

!--- IP address for first link obtained from address pool. !--- Route will be removed when link is virtualized later.

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 LCP: State is Listen

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [Listen] id 3 len 46

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: Unthrottle 5

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [Listen] id 3 len 7

...

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size !--- that the peer will reconstruct. !--- Both sides must agree on the packet size (MRRU).

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x3031)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size that !--- the peer will reconstruct.

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x3031)Jun 28 15:41:54.541 UTC:

As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 46

...

Jun 28 15:41:54.541 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 4 len 7

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

!--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:41:54.913 UTC: As5 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Call is virtualized after authentication.

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 0010.7b4d.7046

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 ***********

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

!--- Cloning from Virtual-Template.

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

peer default ip address pool addr-pool

ppp authentication chap

ppp multilink

ip unnum loop 1

end

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 37

...

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 PPP: Phase is UP

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 MLP: charlie, multilink up, first link

!--- First link in multilink bundle for user charlie is up.

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 IPCP: Remove route to 172.21.104.4

!--- Temporary route to first link removed since link is virtualized.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 40

...

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: Pool returned 172.21.104.2

!--- IP address for virtual bundle obtained from address pool.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 1 len 22

...

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 15

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600)

...

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State ACKrcvd

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 34

...

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 2 len 16

...

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 PPP: Replace IPCP code 2 id 3 with id 3

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2

(0x0306AC156802)

!--- IP address of virtual bundle was previously obtained from !--- address pool.

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2 (0x0306AC156802)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: State is Open

Jun 28 15:41:59.941 UTC: Vi1 IPCP: Install route to 172.21.104.2

!--- Add route for virtual bundle to routing table.

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51: timer type 1 expired

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51:  Exec timer (continued)

!--- Modem comes up for multilink connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: DSR came up

!--- Async 6 is used for second connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: tty6: Modem: IDLE->(unknown)

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: EXEC creation

...

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6: EXEC creation

...Jun 28 15:44:20.661 UTC: As6 IPCP: Install route to 172.21.104.5

!--- IP address for second link is obtained from the pool. !--- Route will be removed when link is added to the MPPP bundle.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 LCP: State is Listen

Jun 28 15:44:23.521 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [Listen] id 2 len 46

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: Unthrottle 6

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [Listen] id 2 len 7

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:25.765 UTC: As6 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 46

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 3 len 7

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete. !--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Link is virtualized.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 MLP: charlie, multilink up

!--- Multilink connection is up.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 IPCP: Remove route to 172.21.104.5

!--- Use IP address previously assigned to the bundle !--- (in this case, 172.21.104.2).

bobslake-nas-01#

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter admite algunos comandos show y le permite ver un análisis de los resultados de este comando.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug vtemplate: muestra información de clonación para una interfaz de acceso virtual desde el momento en que se clona desde una plantilla virtual hasta el momento en que se desactiva.

- debug ppp multilink events - Muestra información sobre eventos que afectan a paquetes multilink.

- debug pp negotiation – Muestra información sobre el tráfico PPP e intercambios mientras negocia el Protocolo de control de link (LCP), la autenticación ysel Protocolo de control de red (NCP). Una negociación PPP exitosa abrirá primero el estado LCP, luego realizará la autenticación y por último negociará el NCP.

- debug ppp authentication: muestra los mensajes del protocolo de autenticación PPP, incluidos los intercambios de paquetes del protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) y los intercambios de protocolo de autenticación de contraseña (PAP).

- debug ppp error - Muestra los errores de protocolo y las estadísticas de error asociadas con la negociación y operación de conexión PPP.

- debug modem – Muestra la actividad de la línea del módem en un servidor de acceso.

Información Relacionada

- Configuración de Virtual Profiles

- Configuración de Interfaces de Plantillas Virtuales

- Configuración de NAS para el Acceso de Marcado Básico

- Visualización de las estadísticas de la persona que llama

- RFC 1717 PPP de links múltiples

- Soporte de Tecnología de Discado y Acceso

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems