Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Traducción de comandos NextPort a MICA

Comandos Exec

SPE Configuration Commands (comandos SPE de configuración)

Comandos de configuración de puerto

Prueba y depuración de comandos

Traducción de comandos MICA a Nextport

Comandos Exec

SPE Configuration Commands (comandos SPE de configuración)

Comandos de configuración de puerto

Prueba y depuración

Información Relacionada

Introducción

Este documento compara los comandos Software Port Entity (SPE) con sus comandos MICA equivalentes.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en un Cisco AS5400 que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.1(4.1)T.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Traducción de comandos NextPort a MICA

Comandos Exec

Comando

Descripción

Comandos MICA equivalentes

show spe [slot/spe] [slot/spe]

Para mostrar el estado de SPE.

Ninguno

show spe log [reverse] [slot]

Para mostrar el registro del sistema SPE.

Ninguno

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

Para mostrar las estadísticas del historial de servicio del módem para los SPE especificados.

show modem [slot/puerto]

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

Para mostrar las estadísticas de todas las llamadas activas en los SPE especificados.

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/spe-range] | resumen [slot/spe-range]

Para mostrar la tasa de éxito de llamada (CSR) del SPE especificado.

Ninguno

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[spe]] | [slot [slot] [summary]

Para mostrar todos los motivos de desconexión del módem para los SPE especificados.

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot [/spe] [summary]

Para mostrar el número total de conexiones que se han negociado dentro de cada modulación o codificador decodificador (códec) para un intervalo específico de SPE.

show modem speed

show spe modem high standard [slot[/spe] slot [/spe] [summary]

Para mostrar el número total de conexiones que se han negociado dentro de cada alta modulación o códec para un rango específico de SPE o para todos los SPE.

Ninguno

show spe modem low speed [slot[/spe] slot [/spe] [summary]

Para mostrar las velocidades de conexión negociadas dentro de cada modulación o códec de baja velocidad para un rango específico de SPE o para todos los SPE.

show modem speed

show spe modem low standard [slot[/spe] slot [/spe] | summary]

Para mostrar el número total de conexiones que se han negociado dentro de cada modulación o códec bajo para un rango específico de SPE o para todos los SPE.

Ninguno

show spe version [slot[/spe] slot [/spe]

Para mostrar todas las versiones de firmware de MICA y NextPort que se almacenan en Flash y el firmware asignado a cada SPE.

show modem mapping

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot [/port]

Para mostrar los eventos generados por las sesiones del módem.

show modem log

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]

Para mostrar las estadísticas de la sesión activa actual.

show modem operational-status

show port config [slot[/port] slot [/port]]

Para mostrar los parámetros de configuración de la sesión activa actual.

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

Para reiniciar todos los SPE especificados. Todas las llamadas se desactivarán.

Ninguno

clear spe counters [slot[/spe] slot [/spe]

Para borrar todas las estadísticas.

clear modem counters

clear spe log [slot]

Para borrar todas las entradas de registro para los SPE especificados.

clear modem log

clear port [slot/puerto slot/puerto]

Para activar shut y no shut en los puertos especificados.

clear modem

clear port log [slot/puerto] [slot/puerto]

Para borrar todas las entradas de registro de los puertos especificados.

clear modem log

show port modem calltracker [slot[/port] slot [/port]

Para mostrar la información del rastreador de llamadas. Para obtener más información, vea Call Tracker plus ISDN and AAA Enhancements for the Cisco AS5300 and Cisco AS5800.

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot [/port]

Para mostrar los resultados de la prueba del módem de puerto.

show modem test

SPE Configuration Commands (comandos SPE de configuración)

Comando

Descripción

Comandos MICA equivalentes

spe country

Para establecer el código de país del sistema.

país del módem

spe log-size

Para establecer las entradas de registro máximas para cada puerto.

modem buffer-size

spe poll [auto | time][retry]

Para establecer el intervalo de sondeo estadístico.

sondeo del módem

spe call-record

Para generar un registro de llamada del módem al final de cada llamada.

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

Para configurar el SPE.

Ya implementado en las plataformas AS5300 y AS5800.

busyout

Para desconectar correctamente las llamadas activas.

modem busyout

apagado

Para desactivar todas las llamadas activas en los SPE especificados.

modem shutdown

port modem autotest

Para habilitar la prueba automática del módem.

modem autotest

port modem startup-test

Para ejecutar una prueba de inicio en todos los módems cuando el sistema se inicia.

modem startup-test

actualización del firmware [busyout | reboot | recovery]

Para especificar el método de actualización.

Ya implementado en la plataforma 5300.

nombre de archivo de ubicación del firmware

Para especificar el archivo de firmware que se va a actualizar.

Ya implementado en las plataformas 5300 y 5800.

Comandos de configuración de puerto

Comando

Descripción

Comandos MICA equivalentes

port [slot/puerto slot/puerto]

Para configurar el intervalo de puertos.

rango del módem

default [busyout | shutdown]

Para mostrar el valor del comando en su valor predeterminado.

default modem busyout-threshold

busyout

Para mantener ocupado un puerto.

modem busyout

apagado

Para apagar un puerto.

modem shutdown

Prueba y depuración de comandos

Comando

Descripción

Comandos MICA equivalentes

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]

Para depurar el mantenimiento del módem.

debug modem maintenance

debug spe country

Para mostrar la información del país SPE de administración de puertos.

Ninguno

debug spe download-maintenance

Para mostrar el mantenimiento de descargas de administración de puertos.

debug modem mica download

debug spe fm

Para depurar la administración del firmware.

debug modem maintenance

debug spe sm

Para depurar la máquina de estado SPE.

Ninguno

debug spe modem [error | estadísticas | trace]

Para mostrar las estadísticas del módem SPE.

debug modem [csm | trace]

debug csm modem [group] [slot/spe]

Para mostrar la información de llamadas del módem del módulo de conmutación de llamadas (CSM).

debug modem csm

debug csm busyout

Para mostrar los eventos CSM busyout.

debug csm busyout

debug csm neat

Para mostrar los eventos de limpieza de CSM.

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli | detail]

Para depurar el bootstrap de NextPort.

Ninguno

debug nextport cli

Para probar la unidad de interfaz de línea de comandos (CLI) de NextPort.

Ninguno

debug nextport ddsm [api | comando |detalle | response]

Para mostrar el Administrador de servicios de datos digitales NextPort.

Ninguno

debug nextport dfc [api | cli | detail]

Para depurar la tarjeta de función de marcación de NextPort (DFC).

Ninguno

debug nextport est [módulo | api | datos | rcv]

Para depurar NextPort EST.

Ninguno

debug nextport fd

Para depurar NextPort Formatter y Dispatcher.

Ninguno

debug nextport gdb

Para depurar el código fuente NextPort GDB.

Ninguno

debug nextport md [api | llamadas | frame-error | init | oir | rx | throttle]

Para depurar el controlador del módem NextPort.

Ninguno

debug nextport mm [api | cli | detail]

Para depurar el administrador de módulos NextPort.

Ninguno

debug nextport msmgr [comando | detalle | response]

Para depurar el administrador de servicios del módem NextPort.

Ninguno

debug nextport np-address

Para completar la conversión de direcciones de slot/puerto a NextPort.

Ninguno

debug nextport secundaria daryq

Para depurar la cola secundaria del mensaje de control.

debug modem oob

debug nextport siglib [comando | detalle | response]

Para depurar la biblioteca de servicios de señalización NextPort.

Ninguno

debug nextport spe [api | cli | detail]

Para depurar el administrador SPE de NextPort.

Ninguno

debug nextport ssm [api | comando | detalle | oir | response]

Para depurar la sesión y el administrador de servicios de Nextport.

Ninguno

test nextport Bs [crash_info | keepalive]

Para probar la instalación de prueba unitaria de bootstrap.

Ninguno

test nextport ddsm api [get-llc-parameters | get-state | set-ppp-escape-map]

Para probar la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Cisco IOS NextPort de DDSM.

Ninguno

test nextport ddsm command [get-llc-parameters | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

Para probar los mensajes del comando DDSM NextPort.

Ninguno

test nextport EST [add | cmdnak | eliminar | desbordamiento | leído | real | informes | trace | rwite]

Para probar la instalación de prueba unitaria de EST Manager.

Ninguno

test nextport mm [add | país | desperfecto | eliminar | descargado | hiirq | keepalive | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | nop | norestart | desbordamiento | qfail | qok | informes | reset | reiniciar | tiempo de ejecución | segundaryq]

Para probar la función de prueba del administrador de módulos.

Ninguno

test nextport NP-address <1-6>

Para cambiar el número de sesiones por SPE.

Ninguno

umbral de recuperación de NextPort de prueba <1-10>

Para probar el conteo de fallas que activa la recuperación.

Ninguno

test nextport set [dfc | módulo | puerto | slot número | spe

Para establecer los parámetros de prueba.

Ninguno

test nextport siglib [api | comando]

Para probar la instalación de prueba unitaria de la biblioteca de señalización.

Ninguno

test nextport spesm information [buffers | bout [slot[/spe]]

Para probar los comandos de prueba de SPE SM.

Ninguno

test nextport ssm [api | devolución de llamada | comando | set [base-params | block-enable | params-count | service-type]

Para probar la instalación de prueba unitaria.

Ninguno

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

Para ejecutar pruebas de módem adosadas.

ranura back-to-back del módem/slot de puerto/puerto

test oir [slot <1-8> [insert | remove]

Para probar la simulación de inserción y extracción en línea (OIR).

Ninguno

busyout <slot number>

Para probar la extracción de OIR elegante.

Ninguno

Traducción de comandos MICA a Nextport

Comandos Exec

Comando

Descripción

Comandos NextPort equivalentes

show modem [slot/puerto]

Para mostrar las estadísticas del historial de servicio del módem para los SPE especificados.

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

Para mostrar las estadísticas de todas las llamadas activas en los SPE especificados.

show spe modem active [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

Para mostrar todos los motivos de desconexión del módem para los SPE especificados.

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[spe]] | [slot [slot] [summary]

show modem speed

Para mostrar el número total de conexiones que se han negociado dentro de cada modulación o codificador decodificador (códec) para un intervalo específico de SPE.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot [/spe] [summary]

show modem speed

Para mostrar las velocidades de conexión negociadas dentro de cada modulación o códec de baja velocidad para un rango específico de SPE o para todos los SPE.

show spe modem low speed [slot[/spe] slot [/spe] [summary]

show modem mapping

Para mostrar todas las versiones de firmware de MICA y NextPort que se almacenan en Flash y el firmware asignado a cada SPE.

show spe version [slot[/spe] slot [/spe]

show modem log

Para mostrar los eventos generados por las sesiones del módem.

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]

show modem operational-status

Para mostrar las estadísticas de la sesión activa actual.

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]

show modem config

Para mostrar los parámetros de configuración de la sesión activa actual.

show port config [slot[/port] slot [/port]]

clear modem counters

Para borrar todas las estadísticas.

clear spe counters [slot[/spe] slot [/spe]

clear modem log

Para borrar todas las entradas de registro para los SPE especificados.

clear spe log [slot]

clear modem

Para activar shut y no shut en los puertos especificados.

clear port [slot/puerto slot/puerto]

clear modem log

Para borrar todas las entradas de registro de los puertos especificados.

clear port log [slot/puerto] [slot/puerto]

show modem calltracker

Para mostrar la información del rastreador de llamadas. Para obtener más información, vea Call Tracker plus ISDN and AAA Enhancements for the Cisco AS5300 and Cisco AS5800.

show port modem calltracker [slot[/port] slot [/port]

show modem test

Para mostrar los resultados de la prueba del módem de puerto.

show port modem test [slot[/port] slot [/port]

SPE Configuration Commands (comandos SPE de configuración)

Comando

Descripción

Comandos NextPort equivalentes

país del módem

Para establecer el código de país del sistema.

spe country

modem buffer-size

Para establecer las entradas de registro máximas para cada puerto.

spe log-size

sondeo del módem

Para establecer el intervalo de sondeo estadístico.

spe poll [auto | time][retry]

modem call-record

Para generar un registro de llamada del módem al final de cada llamada.

spe call-record

(Ya implementado en las plataformas AS5300 y AS5800.) spe [slot/spe slot/spe]

Para configurar el SPE.

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

Para activar correctamente las llamadas activas.

busyout

modem shutdown

Para desactivar todas las llamadas activas en los SPE especificados.

apagado

modem autotest

Para habilitar la prueba automática del módem.

port modem autotest

modem startup-test

Para ejecutar una prueba de inicio en todos los módems cuando el sistema se inicia.

port modem startup-test

actualización del firmware [busyout | reboot | recuperación] (ya implementado en la plataforma 5300).

Para especificar el método de actualización.

actualización del firmware [busyout | reboot | recovery]

firmware location filename (ya implementado en las plataformas 5300 y 5800).

Para especificar el archivo de firmware que se va a actualizar.

nombre de archivo de ubicación del firmware

Comandos de configuración de puerto

Comando

Descripción

Comandos NextPort equivalentes

rango del módem

Para configurar el intervalo de puertos.

port [slot/puerto slot/puerto]

default modem busyout

Para mostrar el valor del comando en su valor predeterminado.

default [busyout | shutdown]

modem busyout

Para mantener ocupado un puerto.

busyout

modem shutdown

Para apagar un puerto.

apagado

Prueba y depuración

Comando

Descripción

Comandos NextPort equivalentes

debug modem maintenance

Para depurar el mantenimiento del módem.

debug port modem [maintenance] [slot[/spe] slot[/spe]

debug modem mica download

Para mostrar el mantenimiento de descargas de administración de puertos.

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

Para depurar la administración del firmware.

debug spe fm

debug modem [csm | trace]

Para mostrar las estadísticas del módem SPE.

debug spe modem [error | estadísticas | trace]

debug modem csm

Para mostrar la información de llamadas del módem del módulo de conmutación de llamadas (CSM).

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

Para mostrar los eventos CSM busyout.

debug csm busyout

debug csm neat

Para mostrar los eventos de limpieza de CSM.

debug csm neat

debug modem oob

Para depurar la cola secundaria del mensaje de control.

debug nextport secundaria daryq

ranura back-to-back del módem/slot de puerto/puerto

Para ejecutar pruebas de módem adosadas.

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

Información Relacionada

- Páginas de soporte de la tecnología de marcación

- Administración de servicios de puerto en el servidor de acceso universal Cisco AS5400

- Administración y resolución de problemas de la tarjeta de función de marcación de puerto universal

- Soporte Técnico - Cisco Systems