Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Routers con puertos auxiliares DB-25

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Procedimiento de Troubleshooting

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de ejemplo muestra cómo conectar directamente dos routers, sin un módem ni otros dispositivos de Equipo de comunicación de datos (DCE). Para obtener más información sobre cómo configurar módems en puertos auxiliares (AUX) o de consola, vea Guía de Conexión del Módem-Router o Soporte de Tecnología de Marcado de Acceso.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

En esta configuración, dos routers Cisco se conectan adosados a través de los puertos AUX asincrónicos con la ayuda de un cable módem nulo (cable transpuesto). Los puertos AUX de los dos routers están conectados directamente con la ayuda de un cable transpuesto con el protocolo punto a punto (PPP) que se ejecuta en el enlace. Los puertos AUX son dispositivos de equipos terminales de datos (DTE). Necesitará un cable módem nulo (cable transpuesto) para conectar DTE a dispositivos DTE.

El cable transpuesto (módem nulo) satinado plano (número de pedido CAB-500RJ= ) usualmente es proporcionado con todos los routers Cisco para permitir una conectividad de la consola RJ-45. Si el puerto AUX es un DB-25, utilice un adaptador RJ-45-to-DB-25 marcado como "terminal" con el cable módem nulo (cable transpuesto).

Nota: Asegúrese de que la longitud del cable sea inferior a 50 pies debido a las limitaciones de EIA/TIA-232 (anteriormente conocido como RS-232).

Para obtener más información sobre el cableado, consulte la Guía de cableado para los puertos AUX y de consola RJ-45 y los cables RJ-45.

Routers con puertos auxiliares DB-25

Para los routers con un puerto AUX DB-25 (por ejemplo, Cisco 4500, 7200 y 7500), necesita un cable módem nulo DB-25-to-DB-25. Este cable se puede comprar en la mayoría de las tiendas de descuento de electrónica.

Nota: Debido a pares de señal incorrectos, NO PUEDE utilizar un cable satinado plano RJ-45 a RJ-45 enrollado con adaptadores RJ-45 a DB-25 (número de pieza CAB-25AS-MMOD) en ambos extremos.

Verifique si el cable del módem nulo DB-25-to-DB-25 tiene las conexiones de pin indicadas en la tabla 1.

Tabla 1 - Conexiones de clavija de cable módem nulo DB-25 a DB-25

DB-25

DB-25

RxD

2

3

TXD

TxD

3

2

RxD

CTS

4

5

RTS (Sistema activador de RADIUS)

RTS (Sistema activador de RADIUS)

5

4

CTS

DTR (ritmo de transferencia de datos)

6

20

CD

DSR (Ajuste de datos listo)

8

CD

20

6

DTR (ritmo de transferencia de datos)

8

DSR (Ajuste de datos listo)

GND

7

7

GND

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 1

- Router 2

Nota: Esta conexión se ha configurado con direcciones IP en los puertos AUX para una conexión permanente ("retenida").

Router 1

version 11.1

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Async1

!--- The async interface that corresponds to the AUX port. !--- Use the show line command to determine which async interface corresponds !--- to the AUX port.

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!--- The IP address on the AUX ports of both routers are in the same subnet.

encapsulation ppp

!--- Set PPP as the encapsulation.

async default routing

!--- This allows routing protocols on the link.

async mode dedicated

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Async1

!--- The default route points to the Async1 (AUX port) interface.

logging buffered

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

!--- Line configuration for the AUX port.

modem InOut

transport input all

!--- This allows all protocols to use the line.

rxspeed 38400

!--- Set the Rx speed (identical to the TX speed of the other router).

txspeed 38400

!--- Set the Tx speed (identical to the RX speed of the other router).

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login

!

end

Router 2

version 11.1

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router2

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Async1

!--- The async interface that corresponds to the AUX port. !--- Use the show line command to determine which async interface corresponds !--- to the AUX Port.

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

!--- The IP address on the AUX ports of both routers are in the same subnet.

encapsulation ppp

!--- Set PPP as encapsulation.

async default routing

!--- This allows routing protocols on the link.

async mode dedicated

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0

!--- This default route points to interface Ethernet0.

logging buffered

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

!--- Line configuration for the AUX port.

modem InOut

transport input all

!--- This allows all protocols to use the line.

rxspeed 38400

!--- set the Rx speed (identical to the TX speed of the other router).

txspeed 38400

!--- set the Tx speed (identical to the RX speed of the other router).

flowcontrol hardware

line vty 0 4

login

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Procedimiento de Troubleshooting

Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

Complete estos pasos:

1. Utilice el comando show line para determinar la interfaz asincrónica de los puertos AUX.

Aunque la mayoría de los routers tienen el puerto AUX como interfaz asíncrona 1, los servidores de acceso tienen la interfaz de puerto AUX después de las líneas TTY. Por ejemplo, si el router tiene 16 líneas asíncronas/de módem, el puerto AUX es la línea 17. En tal caso, el puerto AUX se debe configurar en la interfaz asíncrona 17. Configure el puerto AUX en función de las salidas de línea show. Este es un ejemplo para verificar que la configuración del puerto AUX está en la interfaz Async1 en sus routers:

Router1#show line

Tty Typ     Tx/Rx    A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

*  0 CTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

A  1 AUX  38400/38400 - inout    -    -    -    0      0       0/0

2 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

3 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

4 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

5 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

6 VTY              -    -     -    -    -    0      0       0/0

2. Ejecute el comando show line aux 0.

3. Verifique que todas las señales estén activas (por ejemplo, Habilitar para enviar (CTS), Petición para enviar (RTS), Terminal de datos listo (DTR) y Detección de la portadora (CD)).

Si no aparece nada al lado de ellas, están funcionando. Si aparece "No" al lado de ellos (por ejemplo, No-CTS), esto significa que se encuentran inactivos. Si están inactivos, verifique la configuración en cada lado. Verifique que la interfaz asincrónica y la línea del puerto AUX estén configuradas (como se muestra arriba).

Nota: Si la salida del comando show line indica que el DSR no está activo (noDSR), debe verificar que cada extremo del cable módem nulo DB-25-to-DB-25 tenga pines 6 y 8 conectados físicamente para fijar 20 en el otro extremo. Consulte la tabla 1 para ver las clavijas correctas.

Router1#show line aux 0

Tty Typ    Tx/Rx     A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

A  1 AUX 38400/38400  - inout    -    -    -    0      0       0/0

Line 1, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 38400/38400, no parity, 2 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, Async Interface Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD, Line is permanent async interface

Modem state: Ready

Special Chars: Escape  Hold  Stop  Start  Disconnect  Activation

^^x    none   -     -       none

Timeouts:  Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer  Session  Dispatch

00:10:00      never                       none   not set

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:00:30

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

Full user help is disabled

Allowed transports are pad v120 telnet.  Preferred is telnet.

No output characters are padded

No special data dispatching characters

Line is running PPP for address 192.168.10.2.

0 output packets queued, 1 input packets.

Async Escape map is 00000000000000000101000000000000

Modem hardware state: CTS* DSR*  DTR RTS

4. Si la configuración aparece correctamente, reemplace el cable transpuesto entre el router.

5. Use los comandos shutdown y no shutdown en la interfaz asíncrona para reiniciar la conexión.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Utilice estos comandos debug para verificar que el link se activa correctamente.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug ppp negotiation: muestra información sobre el tráfico PPP y los intercambios a medida que la negociación del protocolo de control de enlaces (LCP), la autenticación y el protocolo de control de red (NCP) está en curso. Una negociación PPP exitosa abrirá primero el estado LCP, luego realizará la autenticación y por último negociará el NCP. Si se envían CONFREQ, pero no se reciben CONFACK, verifique si el cableado es correcto y si la línea correcta está configurada (ejecute el comando interface async x para esto).

- debug ppp authentication: muestra los mensajes del protocolo de autenticación PPP (si la autenticación está configurada) e incluye intercambios de paquetes del protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) e intercambios de protocolo de autenticación de contraseña (PAP). En esta configuración, la autenticación no está configurada. Por lo tanto, este comando debug no es necesario.

- debug ppp error — Muestra los errores de protocolo y las estadísticas de error relacionadas con la negociación y operación de conexiones PPP.

Información Relacionada

- Guía para la conexión del módem-router

- Tecnología de marcación manual: Técnicas de resolución de problemas

- Configuración del marcado de salida utilizando un módem en el puerto AUX

- Soporte Técnico - Cisco Systems