Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Procedimiento

Servidores CCE AW y servidores de aplicaciones principales CCE

Sección 1: Intercambio de certificados entre Router\Logger, PG y AW Server.

Sección 2: Intercambio de certificados entre las aplicaciones de la plataforma VOS y el servidor AW.

Servidor CVP OAMP y servidores de componentes CVP

Sección 1: Intercambio de certificados entre CVP OAMP Server y CVP Server y Reporting Servers.

Sección 2: Intercambio de certificados entre el servidor OAMP de CVP y las aplicaciones de la plataforma VOS.

Sección 3: Intercambio de certificados entre el servidor CVP y los servidores CVVB.

CVP CallStudio WEBService Integration

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo intercambiar certificados autofirmados en la solución Unified Contact Center Enterprise (UCCE).

Colaboración de Anuj Bhatia, Robert Rogier y Ramiro Amaya, ingenieros del TAC de Cisco

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCCE versión 12.5(1)

- Portal de voz del cliente (CVP) versión 12.5 (1)

- Navegador de voz virtualizado (VVB) de Cisco

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- UCCE 12.5(1)

- CVP 12.5(1)

- Cisco VVB 12.5

- Consola de operaciones de CVP (OAMP)

- CVP Nuevo OAMP (NOAMP)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

En la solución UCCE, la configuración de nuevas funciones que involucra aplicaciones principales como Roggers, Gateways periféricos (PG), estaciones de trabajo administrativas (AW), Finesse, Cisco Unified Intelligent Center (CUIC), etc. se realiza a través de la página de administración de Contact Center Enterprise (CCE). Para aplicaciones de respuesta de voz interactiva (IVR) como CVP, Cisco VVB y gateways, NOAMP controla la configuración de nuevas funciones. Desde CCE 12.5(1) debido al cumplimiento de la gestión de seguridad (SRC), toda la comunicación al administrador CCE y a NOAMP se realiza estrictamente a través del protocolo HTTP seguro.

Para lograr una comunicación segura y fluida entre estas aplicaciones en un entorno de certificados autofirmado, el intercambio de estos certificados entre los servidores se convierte en una obligación. En la siguiente sección se explican en detalle los pasos necesarios para intercambiar certificados autofirmados entre:

- Servidores CCE AW y servidores de aplicaciones principales CCE

- Servidor CVP OAMP y servidores de componentes CVP

Procedimiento

Servidores CCE AW y servidores de aplicaciones principales CCE

Estos son los componentes a partir de los cuales se exportan los certificados autofirmados y los componentes a los que se deben importar los certificados autofirmados.

Servidores CCE AW: Este servidor requiere certificado de:

- Plataforma de Windows: Router y registrador(Rogger){A/B}, gateway periférico (PG){A/B}, todos los servidores AW/ADS y correo electrónico y chat (ECE).

Nota: Se necesitan certificados IIS y de marco de diagnóstico.

- Plataforma VOS: Cisco Unified Call Manager (CUCM), Finesse, CUIC, Live Data (LD), Identity Server (IDS), Cloud Connect y otros servidores aplicables que forman parte de la base de datos de inventario.

Lo mismo se aplica a otros servidores AW de la solución.

Router \ Servidor de registrador: Este servidor requiere certificado de:

- Plataforma de Windows: Todos los servidores AW certificado IIS.

Los pasos necesarios para intercambiar eficazmente los certificados autofirmados para CCE se dividen en estas secciones.

Sección 1: Intercambio de certificados entre Router\Logger, PG y AW Server.

Sección 2: Intercambio de certificados entre la aplicación de la plataforma VOS y el servidor AW.

Sección 1: Intercambio de certificados entre Router\Logger, PG y AW Server.

Los pasos necesarios para completar este intercambio con éxito son:

Paso 1. Exportar certificados IIS desde el Router\Logger, PG y todos los servidores AW.

Paso 2. Exportar certificados Portico de marco de diagnóstico (DFP) desde servidores Router\Logger y PG.

Paso 3. Importe los certificados IIS y DFP del Router\Logger, PG a los servidores AW.

Paso 4. Importe el certificado IIS al Router\Logger desde los servidores AW.

Precaución: Antes de comenzar, debe realizar una copia de seguridad del almacén de claves y ejecutar los comandos desde la casa de java como administrador.

(i) Conocer la ruta de acceso a casa de java para asegurarse de dónde se aloja la herramienta de claves de java. Hay un par de maneras de encontrar el camino de casa java.

Opción 1: Comando CLI: echo %JAVA_HOME%

Opción 2: Manualmente mediante la configuración avanzada del sistema, como se muestra en la imagen

Nota: En UCCE 12.5, la ruta predeterminada es C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin. Sin embargo, si ha utilizado el instalador 12.5(1a) o tiene instalado 12.5 ES55 (obligatorio OpenJDK ES), utilice CCE_JAVA_HOME en lugar de JAVA_HOME, ya que la ruta del almacén de datos ha cambiado con OpenJDK. Más información sobre la migración de OpenJDK en CCE y CVP en estos documentos: Instalar y migrar a OpenJDK en CCE 2.5(1) e instalar y migrar a OpenJDK en CVP 12.5(1).

(ii) Realice una copia de seguridad del archivo cacerts desde la carpeta C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security. Puede copiarlo en otra ubicación.

(iii) Abra una ventana de comandos como Administrador para ejecutar los comandos.

Paso 1. Exportar certificados IIS desde el router\Logger, PG y todos los servidores AW.

(i) En el servidor AW desde un navegador, navegue hasta la url de los servidores (Roggers , PG , otros servidores AW): https://{servername}.

(ii)Guarde el certificado en una carpeta temporal, por ejemplo c:\temp\certs y asigne el nombre de cert como ICM{svr}[ab].cer.

Nota: Seleccione la opción Base-64 codificada X.509 (.CER).

Paso 2. Exportar certificados Portico de marco de diagnóstico (DFP) desde servidores Router\Logger y PG.

(i) En el servidor AW, abra un navegador y navegue hasta los servidores (Router, Logger o Roggers, PG) URL de DFP: https://{servername}:7890/icm-dp/rest/DiagnosticPortal/GetProductVersion.

(ii) Guarde el certificado en la carpeta, ejemplo c:\temp\certs y asigne el nombre de cert como dfp{svr}[ab].cer

Nota: Seleccione la opción Base-64 codificada X.509 (.CER).

Paso 3. Importe el certificado IIS y DFP de Rogger, PG a los servidores AW.

Comando para importar los certificados autofirmados de IIS en el servidor AW. Ruta para ejecutar la herramienta Clave: C:\Program Archivos (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin:

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_IIS -file c:\temp\certs\ ICM{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_IIS -file c:\temp\certs\ICMrgra.cer

Nota: Importe todos los certificados de servidor exportados a todos los servidores AW.

Comando para importar los certificados autofirmados de DFP a los servidores AW:

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_DFP -file c:\temp\certs\ dfp{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_DFP -file c:\temp\certs\dfprgra.cer

Nota: Importe todos los certificados de servidor exportados a todos los servidores AW.

Reinicie el servicio Apache Tomcat en los servidores AW.

Paso 4. Importe el certificado IIS al Router\Logger desde los servidores AW.

Comando para importar los certificados autofirmados de IIS en los servidores Rogger:

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_IIS -file c:\temp\certs\ ICM{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_IIS -file c:\temp\certs\ICMrgra.cer

Nota: Importe todos los certificados de servidor IIS de AW exportados a los lados A y B de Rogger.

Reinicie el servicio Apache Tomcat en los servidores Rogger.

Sección 2: Intercambio de certificados entre las aplicaciones de la plataforma VOS y el servidor AW.

Los pasos necesarios para completar este intercambio con éxito son:

Paso 1. Exportar certificados de servidor de aplicaciones de la plataforma VOS.

Paso 2. Importar certificados de aplicación de plataforma VOS al servidor AW.

Este proceso se aplica a todas las aplicaciones VOS, como:

- CUCM

- Finesse

- CUIC \ LD \ IDS

- Conexión a la nube

Paso 1. Exportar certificados de servidor de aplicaciones de la plataforma VOS.

(i) Acceda a la página Administración del Sistema Operativo de Cisco Unified Communications:https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Navegue hasta Seguridad > Administración de certificados y busque los certificados del servidor primario de la aplicación en la carpeta tomcat-trust.

(iii) Seleccione el certificado y haga clic en descargar el archivo .PEM para guardarlo en una carpeta temporal en el servidor AW.

Nota: Realice los mismos pasos para el suscriptor.

Paso 2. Importar aplicación de plataforma VOS al servidor AW.

Ruta para ejecutar la herramienta Clave: C:\Program Archivos (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin

Orden para importar los certificados autofirmados:

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -storepass changeit -alias {fqdn_of_vos} -file c:\temp\certs\vosapplicationX.pem

Reinicie el servicio Apache Tomcat en los servidores AW.

Nota: Realice la misma tarea en otros servidores AW.

Servidor CVP OAMP y servidores de componentes CVP

Estos son los componentes a partir de los cuales se exportan los certificados autofirmados y los componentes a los que se deben importar los certificados autofirmados.

i) Servidor CVP OAMP: Este servidor requiere el certificado de

- Plataforma de Windows: Certificado de Web Services Manager (WSM) de CVP Server y servidores de informes.

- Plataforma VOS: Integración de Cisco VVB para Customer Virtual Agent (CVA), servidor Cloud Connect para la integración de Webex Experience Management (WXM).

ii) Servidores CVP: Este servidor requiere el certificado de

- Plataforma de Windows: Certificado WSM del servidor OAMP.

- Plataforma VOS: Servidor Cloud Connect para integración WXM, servidor Cisco VVB para comunicación segura SIP y HTTP.

iii) Servidores de informes del CVP: Este servidor requiere el certificado de

- Plataforma de Windows: Certificado WSM del servidor OAMP.

(iv) Servidores Cisco VVB:Este servidor requiere certificado de

- Plataforma de Windows: VXML de servidor CVP (HTTP seguro), servidor de llamadas CVP (SIP seguro)

Los pasos necesarios para intercambiar eficazmente los certificados autofirmados en el entorno CVP se explican en estas tres secciones.

Sección 1: Intercambio de certificados entre CVP OAMP Server y CVP Server y Reporting Servers.

Sección 2: Intercambio de certificados entre el servidor OAMP de CVP y las aplicaciones de la plataforma VOS.

Sección 3: Intercambio de certificados entre el servidor CVP y los servidores VVB.

Sección 1: Intercambio de certificados entre CVP OAMP Server y CVP Server y Reporting Servers.

Los pasos necesarios para completar este intercambio con éxito son:

Paso 1. Exportar certificado WSM desde el servidor CVP, el servidor de informes y el servidor OAMP.

Paso 2. Importar certificados WSM desde el servidor CVP y el servidor de informes al servidor OAMP.

Paso 3. Importe el certificado WSM del servidor OAMP de CVP en los servidores CVP Server y Reporting.

Precaución: Antes de comenzar, debe hacer lo siguiente:

1. Obtenga la contraseña del almacén de claves. Ejecute el comando: más %CVP_HOME%\conf\security.properties

2. Copie la carpeta %CVP_HOME%\conf\security a otra carpeta.

3. Abra una ventana de comandos como Administrador para ejecutar los comandos.

Paso 1. Exportar certificado WSM desde el servidor CVP, el servidor de informes y el servidor OAMP.

(i) Exporte el certificado WSM de cada servidor CVP a una ubicación temporal y cambie el nombre del certificado por el nombre deseado. Puede cambiarle el nombre a wsmX.crt. Reemplace X por un número o letra únicos. Por ejemplo, wsmcsa.crt, wsmcsb.crt , wsmrepa.crt , wsmrepb.crt , wsmoamp.crt.

Comando para exportar los certificados autofirmados:

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -export -alias wsm_certificate -file %CVP_HOME%\conf\security\wsm.crt

(ii) Copie el certificado de la trayectoria C:\Cisco\CVP\conf\security\wsm.crt de cada servidor y renombrelo como wsmX.crt según el tipo de servidor.

Paso 2. Importar certificados WSM desde el servidor CVP y el servidor de informes al servidor OAMP.

(i) Copie cada certificado WSM de servidor CVP y servidor de informes (wsmX.crt) en el directorio C:\Cisco\CVP\conf\security en el servidor OAMP.

(ii) Importar estos certificados con el comando:

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -import -alias {fqdn_of_cvp}_wsm -file c:\cisco\cvp\conf\security\wsmcsX.crt

(iii) Reinicie el servidor.

Paso 3. Importe el certificado WSM del servidor OAMP de CVP en los servidores CVP Server y Reporting.

(i) Copie el certificado WSM del servidor OAMP (wsmoampX.crt) en el directorio C:\Cisco\CVP\conf\security en todos los servidores CVP Servers y Reporting.

(ii) Importar los certificados con el comando:

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -import -alias {fqdn_of_cvp}_wsm -file c:\cisco\cvp\conf\security\wsmoampX.crt

(iii) Reinicie los servidores.

Sección 2: Intercambio de certificados entre el servidor OAMP de CVP y las aplicaciones de la plataforma VOS.

Los pasos necesarios para completar este intercambio con éxito son:

Paso 1. Exportar certificado de aplicación desde la plataforma VOS.

Paso 2. Importe el certificado de aplicación VOS en el servidor OAMP.

Paso 1. Exportar certificado de aplicación desde la plataforma VOS.

(i) Acceda a la página Administración del Sistema Operativo de Cisco Unified Communications: https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Navegue hasta Seguridad > Administración de certificados y busque los certificados del servidor primario de la aplicación en la carpeta tomcat-trust.

(iii) Seleccione el certificado y haga clic en descargar el archivo .PEM para guardarlo en una carpeta temporal en el servidor OAMP.

Paso 2. Importe el certificado de aplicación VOS en el servidor OAMP.

(i) Copie el certificado VVBc en el directorio C:\Cisco\CVP\conf\security en el servidor OAMP.

(ii) Importar los certificados con el comando:

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -import -alias {fqdn_of_vos} -file c:\cisco\cvp\conf\security\vvb.pem

(ii) Reinicie el servidor.

Sección 3: Intercambio de certificados entre el servidor CVP y los servidores CVVB.

Este es un paso opcional para proteger la comunicación SIP y HTTP entre los servidores CVVB y CVP. Los pasos necesarios para completar este intercambio con éxito son:

Paso 1. Exportar certificado de aplicación CVVB desde la plataforma VOS.

Paso 2. Importe el certificado de aplicación del vos en los servidores CVP.

Paso 3: Exportar el servidor de llamadas y el certificado vxml de los servidores CVP.

Paso 4: Importe el servidor de llamadas y el certificado vxml en los servidores CVVB.

Paso 1. Exportar certificado de aplicación desde la plataforma del sistema operativo.

(i) Siga las mismas escaleras que se indican en el paso 1 de la sección 2 para los servidores CVVB.

Paso 2. Importe el certificado de aplicación de VOS en el servidor CVP.

(i) Siga los mismos pasos que se indican en el paso 2 de la Sección 2 en todos los servidores CVP.

Paso 3: Exportar servidor de llamadas y certificado vxml de servidores CVP

(i) Exporte el servidor de llamadas y el certificado vxml de cada servidor CVP a una ubicación temporal y cambie el nombre del certificado con el nombre deseado. Puede cambiarle el nombre de callserverX.crt \ vxmlX.crt Reemplazar X por un número o una letra únicos.

Comando para exportar los certificados autofirmados:

Callserver certificate : %CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -export -alias callserver_certificate -file %CVP_HOME%\conf\security\callserverX.crt

Vxml certificate : %CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -export -alias vxml_certificate -file %CVP_HOME%\conf\security\vxmlX.crt

(ii) Copie el certificado de la ruta C:\Cisco\CVP\conf\security\wsm.crt de cada servidor y cámbielo como callserverX.crt \ vxmlX.crt en función del tipo de certificado.

Paso 4: Importe el servidor de llamadas y el certificado vxml en los servidores CVVB.

(i) Acceda a la página Administración del Sistema Operativo de Cisco Unified Communications: https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Navegue hasta Seguridad > Administración de certificados y seleccione opción cargar certificado/cadena de certificados.

(iii) En la cadena de carga de certificados, seleccione tomcat-trust en el campo de propósito del certificado y cargue los certificados exportados como se realiza en el paso 3.

(iv) Reinicie el servidor.

CVP CallStudio WEBService Integration

Para obtener información detallada sobre cómo establecer una comunicación segura para elemento Web Services Element y Rest_Client

consulte la guía del usuario de Cisco Unified CVP VXML Server y Cisco Unified Call Studio Release 12.5(1) - Web Service Integration [Cisco Unified Customer Voice Portal] - Cisco

Información Relacionada

- Guía de configuración de CVP: Guía de configuración de CVP - Seguridad

- Guía de configuración de UCCE: Guía de configuración de UCCE - Seguridad

- Guía de administración de PCCE: Guía de administración de PCE - Seguridad

- Certificados con firma automática UCCE: Intercambio de certificados con firma automática UCCE

- Certificados con firma automática PCCE: intercambio de certificados con firma automática PCCE

- Instalación y migración a OpenJDK en CCE 12.5(1): Migración de CCE OpenJDK

- Instalación y migración a OpenJDK en CVP 12.5(1): Migración de OpenJDK de CVP

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems