Contenido

Introducción

Número máximo y tamaño de MTU de ping

Introducción

En este documento se describe el número máximo y el tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU) de pings a los que responden los puentes de conferencia múltiple y los gateways de videoconferencia de Cisco TelePresence.

Número máximo y tamaño de MTU de ping

Los puentes de conferencia con varios participantes y los gateways de videoconferencia de Cisco TelePresence parecen mostrar una pérdida de paquetes significativa cuando se prueban con inundaciones de ping. Las respuestas de estos dispositivos son limitadas para evitar sobrecargas. Estos límites se aplican en el núcleo, por lo que aparecen entre productos.

Esta tabla detalla el número máximo de pings y el tamaño de MTU de los pings a los que responde cada dispositivo:

Dispositivo

Máximo de respuestas de ping

Tamaño máximo de respuestas de ping

Unidad de control multipunto (MCU) Cisco serie 4200

100 pings/segundo

carga útil de 76 bytes

Cisco MCU serie 8420

Cisco MCU serie 4500

Cisco 3200 Series ISDN Gateway (GW)

Cisco 3241 Series ISDN GW

Cisco 8320 Series ISDN GW

Cisco 8321 Series ISDN GW

Cisco IP GW serie 3500

Cisco IP GW serie 8350

GW serie Cisco 8330

Grabación de videoconferencia IP (VCR) de Cisco serie 3200

Cisco IP VCR serie 8220

Supervisor de la serie Cisco 8050

Cisco MCU serie 5300

199 pings/segundo

Sin límite,

dependiente de MTU

Cisco MCU serie 8510

Servidor de telepresencia (TPS) Cisco serie 8710

TPS de Cisco serie 7010

Cisco 3600 Series Advanced Media Gateway