Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Solución

Solución alternativa para 11.0(1) y versiones posteriores

Para todas las demás versiones

Procedimiento de renovación de certificados Smart Call Home

Para Cisco Prime License Manager

Para Prime License Manager 10.5

Para Prime License Manager 11.5

Introducción

Este documento describe las soluciones para la alerta de caducidad de certificados del certificado de Verisign(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) proporcionado para Smart Call Home que caduca en febrero de 2020 en los siguientes productos de Cisco Unified Collaboration que se tratan en este documento.

Cisco Unified Communications Manager (UCM)

Edición de administración de sesiones de Cisco Unified Communications Manager

Servicio de mensajería instantánea y presencia (CUPS) de Cisco

Cisco Unity Connection

Cisco Finesse

Cisco SocialMiner

Cisco MediaSense

Cisco Unified Contact Center Express

Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)

Navegador de voz virtualizado de Cisco

Cisco Prime License Manager

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Smart Call Home es una función de soporte automatizado que supervisa los dispositivos Cisco de su red. La función Call Home permite comunicar y enviar las alertas de diagnóstico, el inventario y otros mensajes al servidor de respaldo de Smart Call Home.

Utilice esta sección para verificar si Smart Call Home está habilitado

Paso 1. En la página Serviciabilidad de Cisco Unified, elija CallHome > Configuration.

Paso 2. Compruebe si el campo Call Home está establecido en Disabled (Desactivado) o Enabled (Activado)

Problema

El certificado VeriSign(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) proporcionado de forma predeterminada como certificado de confianza de tomcat para Smart Call Home en Cisco Unified Collaboration Products caducará en febrero de 2020. A continuación se muestra la siguiente alerta de vencimiento:

%UC_CERT-4-CertValidLessThanMonth: %[Message=Certificate expiration Notification.

Certificate name:VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der

Unit:tomcat-trust Type:own-cert ]

[AppID=Cisco Certificate Monitor][ClusterID=][NodeID=UCM-PUB.ciscolab.com]

Solución

Este problema se documenta con el ID de bug de Cisco CSCvs64158 .

Solución alternativa para 11.0(1) y versiones posteriores

Debemos realizar los pasos siguientes para eliminar el certificado caducado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der)

Paso 1. Vaya a la GUI de administración de Cisco Unified OS en el editor y haga clic en Seguridad > Administración de certificados

Paso 2. Buscar lista de certificados donde el nombre común contiene VeriSign

Paso 3. Haga clic en VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3 y verá la ventana emergente que resalta los detalles del certificado

Paso 4. Haga clic en el botón Eliminar y se le pedirá advertencia Haga clic en Aceptar. El certificado debe eliminarse de todos los nodos del clúster.

Para todas las demás versiones

Necesitamos realizar los siguientes pasos antes de eliminar el certificado

Paso 1. Vaya a Serviciabilidad de Cisco Unified > Herramientas > Control Center - Servicios de red

Paso 2. Detener notificación de cambio de certificado de Cisco en todos los nodos del clúster

Paso 3. En caso de IM and Presence Server Stop Platform Administration Web Services y Cisco Intercluster Sync Agent

Paso 4. Elimine el certificado en todos los nodos, incluyendo IM y Presence, como se describe en Sección Solución alternativa para 11.0(1) y superior en este documento

Paso 5. Inicie el servicio que se detuvo en el paso 2. y Paso 3.

Nota: Si elimina el certificado y realiza una actualización antes del 7 de febrero de 2020, el certificado volverá a aparecer después de la actualización y debe eliminarse de nuevo. Las actualizaciones posteriores al 7 de febrero de 2020 no volverán a agregar el certificado

Procedimiento de renovación de certificados Smart Call Home

Si se desactiva Smart Call Home, no se requiere ninguna otra acción después de eliminar el certificado. Si Smart Call Home está activado, siga los pasos

Paso 1. Copie el contenido del certificado de la sección Guía de administración de UCM Información para los certificados Smart Call Home

Nota: El mismo certificado es válido para la versión 10.5 y posterior

Paso 2. Cargue el archivo .pem como tomcat-trust en la página GUI de administración de certificados de Cisco Unified OS Administration por la captura de pantalla

Paso 3. Verifique que QuoVadis_Root_CA_2 aparezca como tomcat-trust al encontrar el certificado donde Common Name contiene QuoVadis

Para Cisco Prime License Manager

Para Prime License Manager 10.5

El certificado caducado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) se puede eliminar del sistema aplicando este archivo COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-1.k3.cop.sgn). Revise el archivo Léame para obtener instrucciones de instalación.

Para Prime License Manager 11.5

El certificado caducado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) se puede eliminar del sistema aplicando este archivo COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-1.k3.cop.sgn). Revise el archivo Léame para obtener instrucciones de instalación.