Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el problema cuando un usuario final no puede navegar a la página MyTask al ver una tarea.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Process Orchestrator.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Mientras se encuentra en una página de tareas de la consola web, el usuario recibe la Operación no es válida debido al estado actual del mensaje de error IIS/ASP del objeto al navegar a MyTasks. Esto puede ocurrir si el usuario está buscando una tarea con mucha información; específicamente, casillas de verificación. Esto se debe a una configuración predeterminada de Microsoft IIS diseñada para evitar ataques en servidores web.

Solución

Complete estos pasos para editar el archivo de configuración TEOWebConsole:

1. Abra el archivo Web.Config que se encuentra en el directorio WebConsole dentro del directorio de instalación de TEO.

2. En el archivo Web.Config, busque la etiqueta <appSettings> y agregue esta línea:

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

Nota: 5000 es un valor sugerido, pero se puede aumentar.

3. Guarde el archivo Web.Config, cierre las consolas Web abiertas, abra un nuevo explorador y vaya a TEOWebConsole para revisar.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems