Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe por qué la actualización de la base de datos de informes puede fallar si la instancia de Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) ha estado inactiva durante algún tiempo.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Process Orchestrator 2.2 y posteriores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Suponiendo que esté utilizando los valores predeterminados con grooming y suponiendo que la instancia de TEO haya estado inactiva durante más de 6 meses o que los trabajos SQL de su base de datos TEOReporting no se hayan ejecutado durante más de 6 meses, la actualización de la base de datos de TEOReporting podría fallar al ejecutarse.

Solución

Complete estos pasos:

1. Ejecute el trabajo SQL TEOReporting - Partition Tables Maintenance para actualizar las tablas y realizar el mantenimiento adecuado.

2. Ejecute el script TEOReporting Upgrade que se encuentra en la carpeta scripts de base de datos del medio de instalación para completar la actualización.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems