Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar un usuario en tiempo de ejecución de Unified Computing System (UCS) Manager cuando UCS Manager se encuentra en un dominio.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Process Orchestrator 2.2 y posteriores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Al intentar utilizar usuarios locales o de dominio cuando UCS Manager se encuentra en un dominio, el usuario en tiempo de ejecución (si no está configurado correctamente) recibirá un error de autenticación.

Solución

En el nombre de usuario del usuario en tiempo de ejecución, el dominio o local debe aparecer en la configuración precedida por "ucs-". Por ejemplo, si el nombre de usuario fuera "bob", el usuario local en tiempo de ejecución sería "ucs-local\bob". Para un usuario de dominio, sería "ucs-domainname\bob". Una vez que estos usuarios en tiempo de ejecución se configuran correctamente, debe producirse una conexión.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems