Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo tener varios servidores de aplicaciones Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) que informen en una consola web TEO.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior

- Consola web de TEO

Problema

Los usuarios desean canalizar toda la información desde varios servidores de aplicaciones TEO a una consola web TEO.

Solución

Realice estos pasos para resolver el problema:

1. Vaya al servidor en el que se instala TEO Web Console.

2. Vaya al directorio de instalación de TEO (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Abra el directorio WebConsole.

4. Busque el archivo Web.config, ábralo y edítelo.

5. Busque la etiqueta <appSettings> y, a continuación, la etiqueta <add key>.

6. Dentro de la etiqueta <add key>, verá key="WebServiceUris" y luego value="<server http endpoint>".

7. Coloque todos los extremos HTTP del servidor en la variable de valor y separe mediante comas:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Guarde el archivo y reinicie IIS si es necesario.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems