Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Windows 2008

Windows 2003

Información Relacionada

Introducción

Al intentar supervisar un evento de Windows en otro servidor de Windows, el disparador de eventos no se registra.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 o posterior

- Windows Trigger

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

El disparador de eventos de Windows no se registra en el servidor TEO. Se puede ver este mensaje de error:

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

Solución

Se deben habilitar tres reglas de firewall WMI para permitir el paso a través del firewall. Esta configuración se debe realizar en el servidor TEO.

Windows 2008

Realice estos pasos para Windows 2008:

1. Haga clic en Inicio > Administrador de servidores.

2. Vaya a Configuration > Firewall de Windows > Inbound Rules.

3. Para permitir la entrada de estos componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en ellos y permita activar la regla:

- WMI (Async-In)

- WMI (DCOM-In)

- WMI (WMI-In)

Windows 2003

Realice estos pasos para Windows 2003:

1. Haga clic en Inicio > Panel de control > Firewall de Windows.

2. Haga clic en la ficha Excepciones, elija la casilla de verificación WMI y haga clic en Aceptar.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems