Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Requisitos de herramienta

Ejecución de herramientas

Opción 1: Ejecute el archivo ejecutable de PDART desde la CLI

Opción 2: Ejecutar el PDART mediante el parche de UBF

Informe de muestra

Versiones de PDART

Problemas con la herramienta

Introducción

En este documento se describe Cisco PDART, una herramienta de preparación de Cisco Catalyst Center para la infraestructura Cisco Prime.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la plataforma Cisco Catalyst Center y en Cisco Prime Infrastructure.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La herramienta Cisco Prime Infrastructure Data Assessment & Readiness Tool (Cisco PDART) analiza una implementación de Cisco Prime Infrastructure y evalúa si Cisco Catalyst Center admite la implementación actual.

El PDART evalúa la infraestructura Cisco Prime desde estas perspectivas:

1. Casos prácticos: esta herramienta puede comprobar más de 170 casos prácticos de forma automática. Comprueba si estos casos prácticos se están utilizando o se han utilizado en el pasado. A continuación, evalúa cada caso práctico (en uso/solo utilizado) con respecto a Cisco Catalyst Center. Evalúa si estos casos prácticos son compatibles actualmente, si no lo son, o si se encuentran en la hoja de ruta de Cisco Catalyst Center. Hay otros 23 casos prácticos que requieren verificación manual y que se enumeran en el informe.

2. Parámetros de escala: esta herramienta puede comprobar nueve parámetros de escala automáticamente y comparar la escala con los valores máximos admitidos para la implementación actual. A continuación, compara estos parámetros de escala con la escala recomendada en varios formatos físicos de Cisco Catalyst Center.

3. Informes: esta herramienta puede determinar los informes usados y programados. Compara estos informes con los disponibles con Cisco Catalyst Center y evalúa si estos informes están admitidos actualmente, si no lo están, o si se encuentran en la hoja de ruta.

4. Compatibilidad de dispositivos: esta herramienta puede detectar todos los dispositivos gestionados y asignarlos a la lista de dispositivos admitidos de Cisco Catalyst Center. Evalúa cada dispositivo en función de su compatibilidad de hardware, compatibilidad de software y compatibilidad con dispositivos anteriores.

5. Comprobaciones de preparación para la migración: esta sección incluye diez comprobaciones que incluyen comprobaciones básicas del estado del appliance Cisco Prime Infrastructure y un análisis de los bloqueadores de migración conocidos. (Las validaciones adicionales pueden realizarse pronto.)

6. Plantillas (agregadas en la versión 3.01 de PDART): esta herramienta puede determinar las plantillas inalámbricas que ha insertado la infraestructura Cisco Prime. Evalúa si Cisco Catalyst Center y los atributos compatibles con Cisco Catalyst Center pueden aplicar estas plantillas.

El PDART es una herramienta fácil de usar que es de solo lectura y no causa ningún impacto. No captura ninguna información confidencial ni envía ninguna información fuera de la implementación. PDART evalúa la implementación de la versión 2.3.x de Cisco Catalyst Center.

El resultado de la herramienta es un TAR GZ archivo que contiene:

1. PDF archivo: una evaluación resumida de la implementación actual de Cisco Prime Infrastructure y la asignación con Cisco Catalyst Center

2. Run log file - contiene los registros de ejecución de la consola

3. JSON contiene el informe en formato JSON.

4. Debug Log archivo: contiene volcados de base de datos (DB) para obtener información adicional sobre la configuración (útil para solucionar problemas)

5. AP Log archivo: lista de todos los puntos de acceso (AP) y su compatibilidad

Cuando PDART se ejecuta a través de la interfaz de usuario, el resultado son dos archivos: el TAR GZ archivo y el PDF archivo.

Colaboración integrada con el equipo de ingeniería de escalado, ventas y motores TAC de los centros CX de Cisco Catalyst.

Requisitos de herramienta

- PDART se ejecuta en la infraestructura Cisco Prime.

- La opción CLI sólo funciona con la versión 3.5 y posteriores de Cisco Prime Infrastructure.

- La opción UBF funciona únicamente con la versión 3.7 y posteriores de Cisco Prime Infrastructure.

- Si tiene varias implementaciones de Cisco Prime, debe ejecutar el PDART en cada una de ellas.

- El PDART debe ejecutarse como raíz de usuario (un requisito para la ejecución del PDART sólo desde la CLI).

- Si la implementación de Cisco Prime Infrastructure es un par de alta disponibilidad (HA) (función HA configurada), utilice los procedimientos detallados aquí para instalar el PDART UBF (un requisito para la ejecución de PDART desde UBF solamente).

Ejecución de herramientas

Hay dos formas de ejecutar la herramienta:

Opción 1: Ejecute el archivo ejecutable de PDART desde la CLI

Paso 1. Copie el archivo ejecutable pdart de Github en cualquier directorio de la infraestructura Cisco Prime. La última versión del ejecutable de PDART está disponible en esta ubicación: CiscoDevNet/PDART.

Hay dos formas de copiar el archivo:

1. Herramienta de transferencia de archivos como Filezilla o WinSCP.

2. Si la infraestructura Cisco Prime tiene conectividad a Internet, utilice este comando para descargar el archivo:

wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Ejemplo:

[root@pi ~]# wget --no-check-certificate https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

--2021-07-16 00:23:44-- https://github.com/CiscoDevNet/PDART/raw/main/pdart

Resolving github.com (github.com)... 10.82.113.3

Connecting to github.com (github.com)|10.82.113.3|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location: https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart [following]

--2021-07-16 00:23:44-- https://raw.githubusercontent.com/CiscoDevNet/PDART/main/pdart

Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 192.168.109.133, 192.168.108.133, 192.168.108.133, ...

Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|192.168.109.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 14545120 (14M) [application/octet-stream]

Saving to: ‘pdart’

100%[=============================================================================================================================================================================================================>] 14,545,120 11.2MB/s in 1.2s

2021-07-16 00:23:45 (11.2 MB/s) - ‘pdart’ saved [14545120/14545120]

[root@pi ~]#

Paso 2. Cambie los permisos de archivo a ejecutable.

[root@pi ~]# chmod 755 pdart

Ejecute Linux file el comando para asegurarse de que tiene el ejecutable y un ls -l para verificar si el chmod comando ha permitido al usuario root ejecutar el archivo pdart.

file pdart

ls -l pdart

Ejemplo:

[root@pi ~]# file pdart

pdart: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=294d1f19a085a730da19a6c55788ec08c2187039, stripped

[root@pi ~]#

[root@pi ~]#  ls -l pdart

-rwxr-xr-x. 1 root root 14545120 Jul 16 00:23 pdart

[root@pi ~]#

Paso 3. (Opcional) Valide el hash del archivo pdart para asegurarse de que se ha descargado el archivo correcto.

Para asegurarse de que se ha descargado el archivo correcto, compare el hash MD5 o los valores de hash SHA256 que están disponibles al final de esta página. Cada versión de PDART puede tener un conjunto único de valores hash.

Paso 3.1. Verificación de hash MD5.

Utilice el comando md5sum (como se indica). Genere el hash en su Infra de Cisco Prime o en cualquier otro sistema Linux y compare el valor hash con el valor al final de esta página.

$ md5sum pdart

52f429dd275e357fe3282600d38ba133 pdart

Paso 3.2. Verificación Hash SHA256.

Utilice el comando sha256sum (como se indica). Genere el hash en su Infra de Cisco Prime o en cualquier otro sistema Linux y compare el valor hash con el valor al final de esta página.

$ sha256sum pdart

c91b6092ab4fa57adbe698a3c17f9146523bba5b0315222475aa4935662a0b6e pdart

Paso 4. Un solo comando para ejecutar el archivo desde la CLI (asegúrese de haber iniciado sesión como usuario root).

./pdart

Ejemplo de salida de CLI:

[root@pi ~]# ./pdart

####################################################

###                                              ###

###          Welcome to Cisco PDART              ###

###               version: 3.01                  ###

###                                              ###

####################################################

###

##

## Script Start Time: 2023-06-12_13:03:25

##

######

##

## Initiating DB Accessible Check ...

##

# DB is accessible, continuing....

######

##

## Initiating Platform Checks ...

##

...

######

##

## All Checks completed, building the PDF ...

##

## Summary page built, working on the pages with the details...

## Report built for - Device compatibility checks...

## Report built for - Scale checks...

## Report built for - Use Case checks...

## Report built for - Reporting checks...

## Report built for - Wireless Templates checks...

## Report built for - Platform checks...

##

## Script End Time: 2023-06-12_13:07:13

##

******

Cisco PDART Tool has successfully completed.

PDF report, run logs and a json of the results can be found at:

PDART tarfile - /localdisk/defaultRepo/pdart.d/PDART_2023-06-12_13-03-25.tar.gz

[root@pi ~]#

Paso 5. La herramienta crea un solo TAR GZ archivo que está disponible en la ubicación /localdisk/defaultRepo/pdart.d/. El archivo se puede copiar fuera de Prime con el uso de Filezilla o WinSCP. El TAR GZ archivo se puede desmarcar antes o después de la copia.

Este comando puede descomprimir el archivo en la infraestructura Cisco Prime (un paso opcional).

[root@pi ~]# tar -xvf PDART_2023-06-12_13-03-25.tar.gz

PDART_report_2023-06-12_13-03-25.pdf

PDART_results_2023-06-12_13-03-25.json

PDART_runlog_2023-06-12_13-03-25.log

PDART_aps_2023-06-12_13-03-25.json

PDART_debuglog_2023-06-12_13-03-25.log

[root@pi ~]#

Opción 2: Ejecutar el PDART mediante el parche de UBF

PDART se puede ejecutar a través de la interfaz de usuario con el uso de este método. El ejecutable de PDART forma parte de un archivo de parche Updated Bundle File (UBF) que se debe descargar de Cisco.com, cargar en Prime Instance y, a continuación, instalar. Las credenciales raíz no son un requisito para esta opción. Estos son los pasos detallados:

Paso 1. Identifique su versión de software y descargue el UBF que coincida en Cisco.com.

Descargue el archivo que comienza con DNACAssessmentReadiness_(es necesario iniciar sesión en CCO para descargar el archivo).

3.10.1 - Descarga de software Prime Infrastructure Release 3.10.1

3.9.1 - Descarga de software Prime Infrastructure Release 3.9.1

3.8.1 - Descarga de software Prime Infrastructure Release 3.8.1

3.7.1 - Descarga de software Prime Infrastructure Release 3.7.1

Esta es una imagen de 3.8.1:

Primeubf381

Paso 2. Cargue el UBF archivo desde el sistema local e instálelo (es necesario volver a cargar Cisco Prime).

Una vez que el archivo se descarga en el sistema local, el UBF archivo se puede cargar e instalar a través de la interfaz de usuario. En el menú principal, vaya a la página Software Update.

Haga clicAdministration > Licenses and Software Updates > Software Update and then click Upload para cargar el UBF archivo en Cisco Prime.

Examine el equipo local para elegir el UBF archivo necesario y haga clic en Ok.

Una vez cargado el archivo, haga clic en el Install botón para instalar el UBF.

Haga clic Yes en la ventana emergente para reiniciar Cisco Prime Infrastructure e instalar el UBF.

La infraestructura Cisco Prime se reinicia y permanece fuera de servicio de 15 a 30 minutos.

Paso 3. Vaya a la pantalla PDART (paso 3.1 o 3.2).

Paso 3.1. Una vez instalado el UBF, navegue hasta esta URL que muestra la página principal del PDART. Haga clic RUN PDART TOOL para ejecutar PDART.

https://<Cisco Prime IP Address>/webacs/pdart.jsp

Paso 3.2. Una vez instalado el UBF, y si también está instalada la Prime Data Migration Tool versión 5, se puede iniciar el PDART desde el menú de hamburguesas según estas capturas de pantalla.

Paso 4. Ejecute PDART desde la interfaz de usuario.

Estas capturas de pantalla le guiarán a través de la ejecución de PDART:

En la mayoría de los casos, el PDART tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos en completarse, pero en una configuración a escala, puede tardar hasta 10 minutos en completarse.

Estas opciones aparecen una vez que el PDART ha finalizado la ejecución.

Haga clic Download PDART Report para ver el informe PDF de PDART o haga clic en el Back to Main Page, para volver a la página principal para volver a ejecutar PDART.

Informe de muestra

La imagen incluye la primera página del informe, que es un resumen de todas las comprobaciones ejecutadas. Las páginas siguientes incluyen más detalles sobre los cheques ejecutados.

Versiones de PDART

Versión de PDART

Comentarios

Hasta 0,09

Todas las evaluaciones se basan en Cisco Catalyst Center versión 2.2.2.x. UBF y Github.

1.01

Todas las evaluaciones (casos prácticos, dispositivos, escalas, informes) se basan ahora en la versión 2.2.3.x de Cisco Catalyst Center. Nuevo archivo JSON para todos los AP y su compatibilidad. La sección de la plataforma cambió a la preparación para la migración e incluye núcleos de CPU, memoria total, carga media de CPU, lista de AP planificados y ubicación, edificios sin configuración de latitud/longitud, utilización de disco y comprobaciones de instalación de la herramienta de migración de fase 2. Sólo Github.

1.02

Compatibilidad con PI 3.10. Sólo Github.

1.03

Comprobación del recuento de dispositivos no administrados, varias correcciones de errores y fallos en la compatibilidad de los dispositivos. Recomendaciones para la migración de servidores ISE. Sólo Github.

1.05

Incluye correcciones de errores. Compatibilidad con UBF y Github.

2.01

Todas las evaluaciones se basan en Cisco Catalyst Center versión 2.3.3.x. Compatibilidad con productos anteriores y comprobaciones adicionales del bloqueador de la migración. Disponible solo en Github.

2.02

Esta versión está disponible en ambos formatos, como UBF (actualización 3) en CCO y disponible como ejecutable en Github.

Los números de escala están alineados con los nuevos números publicados para la versión 2.3.3.x.

Los archivos UBF son:

Cisco DNACAssessmentReadiness_3_7_Update_03-1.0.3.ubf

Cisco DNACAssessmentReadiness_3_8_Update_03-1.0.3.ubf

Cisco DNACAssessmentReadiness_3_9_Update_03-1.0.3.ubf

Cisco DNACAssessmentReadiness_3_10_Update_03-1.0.3.ub

2.03

Correcciones de errores menores y disponible solo en Github.

2.04

Correcciones de errores menores y disponible solo en Github.

3.01

Todas las evaluaciones se basan en Cisco Catalyst Center versión 2.3.5.x.

Presentación de la función de plantillas inalámbricas.

Disponible solo en Github.

Suma de comprobación MD5: fd31d1895b32bdd5bbe55b5b816e57c

Suma de comprobación SHA256: 16343616aadb63b676804e2b49cf1e93e142caede1003c889de462b2d6983ffc

3.02

Todas las evaluaciones se basan en Cisco Catalyst Center versión 2.3.5.x. Se actualiza la matriz de compatibilidad de dispositivos de PDART.

Comprobaciones y modificaciones adicionales de la migración:

- Sitios que no se pueden migrar debido a caracteres especiales no admitidos o aquellos que comienzan o terminan con un espacio en blanco.

- Duplicar la comprobación de migración planeada para incluir ubicaciones.

- Dispositivos que no se pueden migrar porque forman parte del grupo incorrecto o del tipo de grupo incorrecto.

Disponible en Github y como UBF.

Suma de comprobación MD5: 6f774cb32143f73333ad8960bcecd871

Suma de comprobación SHA256: 78c82e2ebc2e00ac3fd9a98171bfa98c769a51d12b3fa98b73baaf97fd552236

3.03

Cambió el nombre a Cisco Catalyst Center.

Sólo Github.

Problemas con la herramienta

Póngase en contacto con pdart-tool-support@cisco.com para obtener ayuda con la herramienta.

Si el archivo PDART se descargó correctamente a la infraestructura Cisco Prime pero no se ejecuta, comparta la salida de estos Linux comandos:

file pdart

ls -l pdart

log files in /localdisk/defaultRepo/pdart.d/

tool run logs seen on screen (in case of CLI version)

Si PDART no se ejecuta a través de la interfaz de usuario, comparta las capturas de pantalla y los registros con errores.