Contenido

Introducción

Corrección de los nombres de host de cliente que faltan

Introducción

Para que Cisco Prime Infrastructure procese los valores de nombre de host del cliente correctamente, las consultas DNS deben devolverse en menos de 2 segundos. En algunas circunstancias, incluso con respuestas DNS más rápidas, el servidor Prime Infrastructure puede marcar el servidor DNS como inactivo y no lo consultará durante 30 minutos, lo que provoca que se informe un valor "sin nombre de host de cliente" en algunos clientes por cable e inalámbricos.

Corrección de los nombres de host de cliente que faltan

Los usuarios que experimentan este problema pueden resolverlo con cualquiera de los siguientes métodos:

1. Aumente la configuración predeterminada de Prime Infrastructure para los tiempos de espera de DNS. Puede hacer esto cambiando el valor (la unidad debe estar en segundos) del atributo HostName.Threshold en el archivo de propiedades Prime Infrastructure /opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/resources/ClientParameters.properties. Una vez que haya realizado este cambio, deberá reiniciar el servidor Prime Infrastructure para que se aplique el cambio (para obtener más detalles, consulte Reinicio de la infraestructura Prime).

2. Configure Prime Infrastructure para habilitar la búsqueda de nombres de host DNS y especificar un servidor DNS que tenga un tiempo de respuesta muy rápido. Para obtener más detalles, vea Habilitar búsqueda de nombre de host DNS.