Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo del MoP

Switch de hoja en la configuración UltraM

Requisito previo

Procedimiento de sustitución del switch

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para reemplazar un switch de hoja defectuoso (Nexus 93180YC-EX) en una configuración Ultra-M.

Este procedimiento se aplica a un entorno Openstack que utiliza la versión NEWTON en el que ESC no administra Cisco Prime Access Registrar (CPAR) y CPAR se instala directamente en la VM implementada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. Los servidores que forman parte de la configuración Ultra-M están conectados a tres tipos diferentes de switches :

- Catalyst Switch

- Switch de hoja

- Switch de columna

La topología de red de una configuración Ultra-M se muestra en la imagen:

Nota: La topología de red es sólo una representación, las conexiones entre los switches pueden variar ligeramente, depende de la solución implementada.

Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la configuración de Cisco Ultra-M y el switch Nexus.

Abreviaturas

VNF

Función de red virtual

API

Interfaz de programación de aplicaciones

MOP

Método de procedimiento

DI

Instancia distribuida

FTP

File Transfer Protocol

SFTP

Protocolo seguro de transferencia de archivos

BGP

Border Gateway Protocol

BFD

Bidirectional Forwarding Detection

Flujo de trabajo del MoP

Esta imagen muestra el flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo.

Switch de hoja en la configuración UltraM

En una configuración UltraM, el switch de hoja gestiona estas redes:

- Red Openstack: gestiona arrendatario, API interna, red de almacenamiento, red de gestión de almacenamiento.

- Red StarOS VNF: gestiona redes DI-Network y redes de servicio.

- Red de enlace ascendente: conexión de enlace ascendente a switches de columna.

Cada rack de una configuración UltraM tiene un par de switches de hoja. Las redes manejadas por el switch de hoja tienen redundancia en los switches de hoja del rack para que las redes no se vean afectadas por la sustitución de un switch de hoja.

Requisito previo

Paso 1. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración desde el switch de hoja a través de FTP/SFTP antes de continuar con el reemplazo del switch.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Paso 2. Verifique la versión de software actual que se ejecuta en el switch y anótela.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Paso 3. Verifique el derecho de licencia actual.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Paso 4. Anote los cables físicos conectados al switch y el estado del puerto.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

Paso 5. Verifique el estado actual de los canales de puerto, los peers BGP y los vecinos BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimiento de sustitución del switch

Paso 1. Instale el nuevo switch en el rack y conecte los cables al switch como se ha indicado. Los pasos para la instalación del switch se pueden encontrar en el siguiente enlace:

Guía de instalación de hardware del modo NX-OS de Cisco Nexus 93180YC-EX

Paso 2. Realice la configuración IP inicial para habilitar el acceso al switch a través de la dirección IP de administración para una configuración posterior. Los pasos para realizar la configuración IP inicial se encuentran en este enlace:

Conexión del switch a la red

Paso 3. Verifique la versión de software del switch Nexus y actualice/downgrade a la versión de software anterior según el link dado:

Guía de actualización y actualización del software Cisco Nexus serie 9000 NX-OS

Paso 4. Compruebe el nivel de licencia del nuevo switch Nexus y confirme que es conforme a los parámetros de licencia anteriores.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Paso 5. Transfiera la copia de seguridad de la configuración al nuevo switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Paso 6. Recargue el switch después de cargar la configuración de respaldo.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

Paso 7. Verifique el estado del puerto, los canales de puerto, los peers BGP y los vecinos BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all