Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo de MoP

Fallo único del disco duro

Fallo de disco duro único en servidor informático

Identificación de VM alojadas en el nodo informático

Comprobaciones de estado

Fallo de disco duro único en servidor controlador

Fallo de disco duro único en servidor OSD-Compute

Fallo de disco duro único en servidor OSPD

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para sustituir la unidad de disco duro (HDD) defectuosa en un servidor en una configuración Ultra-M.

Este procedimiento se aplica a un entorno Openstack con la versión NEWTON en el que ESC no administra CPAR y CPAR se instala directamente en la máquina virtual (VM) implementada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de funciones de red virtual (VNF). OpenStack es el Virtual Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M y consta de estos tipos de nodos:

- Informática

- Disco de almacenamiento de objetos - Compute (OSD - Compute)

- Controlador

- Plataforma OpenStack: Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes involucrados se ilustran en esta imagen:

Este documento está dirigido al personal de Cisco familiarizado con la plataforma Cisco Ultra-M y detalla los pasos necesarios para llevarse a cabo a nivel de OpenStack en el momento de la sustitución del servidor OSPD.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

VNF

Función de red virtual

MoP

Método de procedimiento

OSD

Discos de almacenamiento de objetos

OSPD

Director de plataforma OpenStack

HDD

Unidad de disco duro

SSD

Unidad de estado sólido

VIM

Administrador de infraestructura virtual

VM

Máquina virtual

EM

Administrador de elementos

UAS

Servicios de ultra automatización

UUID

Identificador Universalmente Único

Flujo de trabajo de MoP

Fallo único del disco duro

1. Cada servidor Baremetal se suministra con dos unidades HDD para actuar como DISCO BOOT en la configuración Raid 1. En caso de fallo único del disco duro, ya que hay redundancia de nivel RAID 1, la unidad de disco duro defectuosa puede intercambiarse en caliente.

2. El procedimiento para reemplazar un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se puede hacer referencia desde: Sustitución de los Componentes del Servidor.

3. En caso de fallo único del disco duro, sólo el disco duro defectuoso se intercambia en caliente y, por lo tanto, no se requiere ningún procedimiento de actualización del BIOS después de la sustitución de los discos nuevos.

4. Después de la sustitución de los discos, debe esperar la sincronización de los datos entre los discos. Puede tardar horas en completarse.

5. En la solución basada en OpenStack (Ultra-M), el servidor de estructura básica UCS 240M4 puede asumir una de estas funciones: Compute, OSD-Compute, Controller y OSPD. Los pasos requeridos para manejar una falla de HDD en cada una de estas funciones de servidor son los mismos y la sección aquí describe las verificaciones de estado que deben realizarse antes del intercambio en caliente del disco.

Fallo de disco duro único en servidor informático

1. Si se observa la falla de las unidades HDD en UCS 240M4, que actúa como nodo informático, realice estas comprobaciones de estado antes de realizar el intercambio en caliente del disco defectuoso.

2. Identifique las VM que se ejecutan en este servidor y verifique que el estado de las funciones sea bueno.

Identificación de VM alojadas en el nodo informático

Identifique las VM alojadas en el servidor informático y verifique que estén activas y en ejecución.

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

Comprobaciones de estado

Paso 1. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a nivel del sistema operativo (OS).

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Paso 2. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd a nivel del sistema operativo e ingrese las credenciales de administración. Compruebe que el CPAR Health es 10 de 10 y salga del CPAR CLI.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Paso 3. Ejecute el comando netstat | diámetro grep y verifique que se hayan establecido todas las conexiones Diámetro Routing Agent (DRA).

El resultado mencionado aquí es para un entorno en el que se esperan links Diámetro. Si se muestran menos enlaces, esto representa una desconexión del DRA que se debe analizar.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Paso 4. Compruebe que el registro de TPS muestra las solicitudes que está procesando el CPAR. Los valores resaltados representan el TPS y son a los que debe prestar atención.

El valor de TPS no debe ser superior a 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Paso 5. Busque cualquier mensaje de "error" o "alarma" en name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log

Paso 6. Para verificar la cantidad de memoria que utiliza el proceso CPAR, ejecute el comando:

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor resaltado debe ser inferior a 7 Gb, que es el máximo permitido en el nivel de aplicación.

Paso 7. Para verificar la utilización del disco, ejecute el comando df -h.

[root@aaa02 ~]# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/vg_arucsvm51-lv_root 26G   21G  4.1G  84% /

tmpfs                            1.9G  268K  1.9G   1% /dev/shm

/dev/sda1                        485M   37M  424M   8% /boot

/dev/mapper/vg_arucsvm51-lv_home 23G  4.3G   17G  21% /home

Este valor general debe ser inferior al 80%, si es superior al 80%, identifique los archivos innecesarios y límpielos.

Paso 8. Verifique que no se haya generado ningún archivo "core".

- El archivo principal se genera en caso de que se produzca un fallo en la aplicación cuando el CPAR no puede controlar una excepción y se genera en estas dos ubicaciones:

[root@aaa02 ~]# cd /cisco-ar/

[root@aaa02 ~]# cd /cisco-ar/bin

No debe haber ningún archivo de núcleo ubicado en estas dos ubicaciones. Si se encuentra, cree un caso del TAC de Cisco para identificar la causa raíz de dicha excepción y adjuntar los archivos de núcleo para la depuración.

- Si las comprobaciones de estado están bien, continúe con el procedimiento de intercambio en caliente de disco defectuoso y espere a que se sincronice la información, ya que se tardan horas en completarse .

Sustitución de los componentes del servidor

- Repita los procedimientos de comprobación de estado para confirmar que se ha restaurado el estado de las VM alojadas en el nodo informático.

Fallo de disco duro único en servidor controlador

- Si se observa la falla de las unidades HDD en UCS 240M4, que actúa como nodo Controlador, realice estas comprobaciones de estado antes de realizar el intercambio en caliente del disco defectuoso.

- Verifique el estado del marcapasos en los controladores.

- Inicie sesión en uno de los controladores activos y verifique el estado del marcapasos. Todos los servicios deben estar ejecutándose en los controladores disponibles y se deben detener en el controlador con fallas.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Tue Jul 10 10:04:15 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

- Verifique el estado de MariaDB en los controladores activos.

[stack@director ~]$ nova list | grep control

| b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.113 |

| 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.105 |

| e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.120 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_ state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st5 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st3 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_s1 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_9 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_loca. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_loc2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_lo0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_l0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsre. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsr1 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'ws2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'w0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE '

*** 192.200.0.102 ***

Variable_nameValue

wsrep_local_state_commentSynced

Variable_nameValue

wsrep_cluster_size2

*** 192.200.0.110 ***

Variable_nameValue

wsrep_local_state_commentSynced

Variable_nameValue

wsrep_cluster_size2

- Verifique que estas líneas estén presentes para cada controlador activo:

wsrep_local_state_comment: Synced

wsrep_cluster_size: 2

- Verifique el estado Rabbitmq en los controladores activos.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod2-stack-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod2-stack-controller-0',

'rabbit@pod2-stack-controller-1',

'rabbit@pod2-stack-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod2-stack-controller-1',

'rabbit@pod2-stack-controller-2',

'rabbit@pod2-stack-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod2-stack-controller-1.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod2-stack-controller-1',[]},

{'rabbit@pod2-stack-controller-2',[]},

{'rabbit@pod2-stack-controller-0',[]}]}]

- Si las comprobaciones de estado están bien, continúe con el procedimiento de intercambio en caliente de disco defectuoso y espere a que se sincronice la información, ya que se tardan horas en completarse .

Sustitución de los componentes del servidor

- Repita los procedimientos de comprobación de estado para confirmar que se ha restaurado el estado de estado en el controlador.

Fallo de disco duro único en servidor OSD-Compute

- Si se observa la falla de las unidades HDD en UCS 240M4, que actúa como nodo OSD-Compute, realice las comprobaciones de estado antes de realizar el intercambio en caliente del disco defectuoso.

1. Identificación de las VM alojadas en el nodo de informática OSD

2. Identificar las VM alojadas en el servidor informático

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

- Los procesos CEPH están activos en el servidor de osd-compute.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ systemctl list-units *ceph*

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d1.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-1

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d10.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-10

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d4.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-4

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d7.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-7

ceph-osd@1.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@10.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@4.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@7.service loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

14 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

- Compruebe que la asignación de OSD (disco duro) al Diario (SSD) sea correcta.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

- Verifique que el estado de la ceph y el mapeo del árbol osd sean buenos.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0

0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000

3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000

6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000

9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000

-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1

1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000

4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000

7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000

10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000

-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2

2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000

5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000

8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000

11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

- Si las comprobaciones de estado son correctas, continúe con el procedimiento de intercambio en caliente de disco defectuoso y espere a que se sincronice la información, ya que tarda horas en completarse.

Sustitución de los componentes del servidor

- Repita los procedimientos de comprobación de estado para confirmar que se ha restaurado el estado de las VM alojadas en el nodo OSD-Compute.

Fallo de disco duro único en servidor OSPD

- Si se observa la falla de las unidades HDD en UCS 240M4, que actúa como nodo OSPD, realice las comprobaciones de estado antes de realizar el intercambio en caliente del disco defectuoso.

- Verifique el estado de la pila openstack y la lista de nodos.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

- Compruebe si todos los servicios de la nube inferior están en estado cargado, activo y en ejecución desde el nodo OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-metadata-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Metadata Agent

neutron-openvswitch-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-server.service loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service loaded active exited Open vSwitch

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

lines 1-43

lines 2-44 37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END)

- Si las comprobaciones de estado son correctas, continúe con el procedimiento de intercambio en caliente de disco defectuoso y espere a que se sincronice la información, ya que tarda horas en completarse.

Sustitución de los componentes del servidor

- Repita los procedimientos de comprobación de estado para confirmar que se restaura el estado de estado del nodo OSPD.