Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Comandos show

Troubleshoot

Errores de funcionamiento comunes

Información Relacionada

Introducción

Inverse Multiplexing Over ATM (IMA) conlleva una multiplexación inversa y demultiplexación de celdas ATM de forma cíclica entre vínculos físicos agrupados al objeto de formar un link de ancho de banda mayor y lógico. La velocidad del link lógico es aproximadamente la suma de la velocidad de los links físicos en el grupo IMA. Las secuencias de las celdas se distribuyen en forma de ordenamiento cíclico a través de múltiples links T1/E1 y se vuelven a ensamblar en el destino para generar el flujo de celdas original. La secuencia se proporciona mediante el uso de celdas de Protocolo de control IMA (ICP).

En la dirección de transmisión, el flujo de celdas ATM recibido de la capa ATM se distribuye en una celda por celda a través de los links múltiples dentro del grupo IMA. En el extremo lejano, la unidad IMA receptora reensambla las celdas de cada link en una base celda por celda y vuelve a crear el flujo de celdas ATM original. La siguiente imagen muestra cómo se transmiten las secuencias de celdas a través de varias interfaces y se recombinan para formar la secuencia de celdas original. La interfaz receptora descarta las celdas ICP y el flujo de celdas agregado luego se pasa a la capa ATM.

Periódicamente, el IMA de transmisión envía celdas especiales que permiten la reconstrucción del flujo de celdas ATM en el IMA receptor. Estas celdas ICP proporcionan la definición de una trama IMA.

Los flujos de celdas se transmiten a través de varias interfaces y se recombinan para formar el flujo original.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

Los circuitos T1 se terminan en su mayor parte "de extremo a extremo" antes de que se pueda probar cualquier implementación de IMA.

Nota: En un entorno de laboratorio, los routers se pueden conectar "adosados" a través de cables de cruce T1. (PIN 1-4, 2-5).

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- NM-4T1-IMA, NM-8TI-IMA - Proporciona compatibilidad con las series 2600 y 3600.

- AIM-ATM (ATM Advanced Integration Module): se utiliza con tarjeta de interfaz WAN troncal multiflex T1/E1 (VWIC-MFT). Admite hasta 4 interfaces T1/E1 y permite la agrupación con servicios IMA.

Nota: Ambos módulos requieren cualquier conjunto de funciones de Cisco IOS® "IP Plus" o Service Provider (-p).

Platform

Versión mínima de IOS® de Cisco

2600

12.0(5)T, 12.0XK, 12.1, 12.1T

2600 Series ATM-AIM

12.0(5)T, 12.0XK, 12.1, 12.1T

2600 Series ATM-AIM

12.2(2)XA

ATM-AIM de la serie 3600

12.2(2)XB

Los módulos de red (NM) de Cisco para las series 2600 y 3600 incluyen actualmente compatibilidad con la especificación 1.0 del foro ATM (AF-PHY-0086.000), que define la funcionalidad de IMA y los formatos de celda (relleno e IMA). Los módulos AIM-ATM para las series 2600 y 3600 también soportan IMA 1.1 (AF-PHY-00086.001.) Para obtener más información sobre las especificaciones del Foro ATM, visite el sitio web ATM Forum .

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la herramienta Búsqueda de Comandos de IOS

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Nota: Se aplica a Guilder la siguiente información

Siga estos pasos de configuración para configurar un grupo IMA:

- Siga estos pasos de configuración para configurar un grupo IMA:

- Defina los parámetros de nivel físico (si es necesario). Por ejemplo, codificación.

- Agrupe las interfaces E1/T1 que necesita (deben estar en el mismo adaptador de puerto/módulo de red) con el comando ima-group.

La interfaz IMA tiene la siguiente sintaxis:

interface atm x/imay

donde x es el número de slot e e es el número de grupo IMA.

Guilder

Águila (no IMA)

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/0 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/1

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/1 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/IMA0

!---Creates a virtual IMA interface.

!

interface ATM1/IMA0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.1 255.255.255.248

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/33

!---Defines VPI/VCI values

vbr-nrt 3000 3000 1

!---Configures traffic shaping

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

no scrambling-payload

!

interface ATM1/0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.2 255.255.255.248

pvc 0/44

vbr-nrt 3000 3000 1

!---This example is a non-IMA interface. !---Information for configuration of cross- !---connect for ATM switches is listed below

A continuación, se incluyen consideraciones adicionales con respecto a esta configuración:

- Los parámetros de modelado del tráfico pueden variar en función del entorno. Consulte Introducción a la Categoría de Servicio VBR-nrt y el Modelado de Tráfico para VC ATM y Modelado de Tráfico con Cisco 2600 y 3600 Series Router para obtener más información.

- La codificación puede o no ser necesaria en el nivel de la interfaz según las configuraciones del operador. Consulte Cuándo se Debe Habilitar la Codificación en los Circuitos Virtuales ATM para obtener más información.

- Este documento no cubre las configuraciones para los switches Cisco ATM. Los switches ATM requieren una conexión cruzada para las celdas IMA del switch entre las interfaces. Inverse Multiplexing over ATM en Cisco 7X00 Routers y Switches ATM contiene una configuración de ejemplo que incluye conexión cruzada con los Cisco LS-1010 y Cat8500 Series.

Verificación

Comandos show

show ima interface atm 1/ima0

guilder#show ima interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

IMA Group Current Counters (time elapsed 257 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA link Information:

Link     Physical Status        NearEnd Rx Status      Test Status

----     ---------------        -----------------      -----------

ATM1/0   up                     active                 disabled

ATM1/1   up                     active                 disabled

Descripción de los campos show ima interface:

Nombre del campo

Descripción

La interfaz ATM1/IMA0 está activa

Muestra el estado del grupo IMA.

Índice de grupo

Valor asignado al grupo IMA en la configuración. Esta información se transmite a través de las celdas IMA ICP.

Nuevo estado

Sigue el estado del equipo de estado de grupo. El valor mostrado proporciona una indicación del estado del grupo IMA. Los valores posibles incluyen: Inicio, Inicio-Ack, Configuración-Anulada, Enlaces Insuficientes, Bloqueados, Operativo.

estado de falla

Proporciona detalles relacionados con el estado de falla del grupo IMA. Los valores posibles incluyen No en grupo, No utilizable, Usable, Activo, Bloqueo.

Enlaces configurados Tx/Rx: mapa de bits 0x3/0x3

Los valores de mapa de bits están en hexadecimal y representan los links configurados en el grupo IMA y los links que están activos en un grupo. Los valores binarios se leen de derecha a izquierda para determinar el valor del puerto físico. 0x3 representado en binario es igual a 0000011. El puerto 0 se encuentra en el extremo derecho, el puerto 7 a la izquierda.

Tx/Rx mínimo de enlaces 1/1

Número mínimo de enlaces necesarios para que el grupo IMA permanezca activo. El valor se puede cambiar usando el comando ima active-minimum-links.

Retraso diff máximo permitido

Una interfaz IMA de recepción debe compensar cualquier retraso que sea mayor que la tolerancia de demora diferencial máxima configurada. Si un retraso del link supera el máximo especificado, el link se elimina del servicio. El valor máximo configurable es de 250 ms.

Modo de reloj Ne Tx

Los valores configurables son comunes e independientes. El reloj común indica que las interfaces derivan su reloj de una sola fuente. Independiente implica que la temporización puede derivarse de diferentes fuentes de reloj.

Información del link IMA

Describe el estado físico de cada interfaz en el grupo IMA.

Cierta show atm interface atm 1/ima0

guilder#show atm interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 256, Current VCCs: 3

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4496

PLIM Type: DS1 IMA, Framing is T1 ESF, TX clocking: IMA CTC

304244 input, 309038 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Avail bw = 3000

Config. is ACTIVE

Descripción de los campos de la interfaz sh atm:

Nombre del campo

Descripción

Interfaz ATM1/IMA0

Ranura y número de grupo IMA.

Máximo de VC: , VCC actuales:

Define la cantidad total de VC configurables por grupo o interfaz. (256 para NM y 1024 para AIM.) Current describe el número de VC configurados actualmente.

Tipo PLIM:

Describe el tipo de interfaz física.

El entramado es

Muestra el método de entramado configurado. Los valores configurables son esfadm o sfadm.

Temporización Tx:

Describe el modo de temporización configurado. Los valores configurables son independientes o comunes.

entrada de paquetes, salida de paquetes

Muestra el número de paquetes transmitidos y recibidos en la interfaz de grupo IMA.

Bw disponible =

Muestra la cantidad de ancho de banda utilizable. Basado en el número de interfaces T1/E1 configuradas en un grupo IMA.

sh ima interface atm 1/ima0 detailed

guilder#show ima interface atm 1/ima0 detailed

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

Detailed group Information:

Tx/Rx Ima_id 0x10/0x0, symmetry symmetricOperation

Number of Tx/Rx configured links 2/2

Number of Tx/Rx active links 2/2

Fe Tx clock mode ctc, Rx frame length 128

Tx/Rx timing reference link 0/1

Maximum observed diff delay 0ms, least delayed link 1

Running seconds 6238

GTSM last changed 00:00:33 UTC Mon Mar 1 1993

IMA Group Current Counters (time elapsed 324 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(1) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(2) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(3) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(4) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(5) Counters:

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

Detailed IMA link Information:

Interface ATM1/0 is up

ifIndex 1, Group Index 1, Row Status is active

Tx/Rx Lid 0/1, relative delay 0ms

Ne Tx/Rx state active/active

Fe Tx/Rx state active/active

Ne Rx failure status is noFailure

Fe Rx failure status is noFailure

Rx test pattern 0x40, test procedure disabled

IMA Link Current Counters (time elapsed 340 seconds):

0 Ima Violations, 0 Oif Anomalies

0 Ne Severely Err Secs, 0 Fe Severely Err Secs

0 Ne Unavail Secs, 0 Fe Unavail Secs

0 Ne Tx Unusable Secs, 0 Ne Rx Unusable Secs

0 Fe Tx Unusable Secs, 0 Fe Rx Unusable Secs

0 Ne Tx Failures, 0 Ne Rx Failures

0 Fe Tx Failures, 0 Fe Rx Failures

<omitted>

Descripción de los campos de la interfaz sh atm:

Nombre del campo

Descripción

La interfaz ATM1/IMA0 está activa

Muestra el estado del grupo IMA.

El retardo de diferencias máximo permitido es

Una interfaz IMA de recepción debe compensar cualquier retraso que sea mayor que la tolerancia de demora diferencial máxima configurada. Si un retraso del link supera el máximo especificado, el link se elimina del servicio. El valor máximo configurable es de 250 ms.

Tx/Rx Ima_id 0x10/0x0

Mostrar ID de IMA de transmisión y recepción.

Fe Tx clock mode ctc

Muestra la configuración de temporización de extremo lejano.

Retraso diff máximo observado

Muestra el retraso diferencial real.

Contadores actuales de grupo IMA

Proporciona información sobre las fallas de grupo.

ifIndex , Group Index

ID de índice de interfaz e ID de índice de grupo. Estos valores son asignados durante la configuración de la interfaz por el router y son localmente significativos.

El estado Fe Tx/Rx es

Muestra el estado de transmisión de extremo lejano como se muestra en las celdas IMA ICP.

El estado de falla de Fe Rx es

Muestra el estado de la falla de recepción de extremo lejano como se muestra en las celdas IMA ICP.

Contadores actuales de link IMA

Proporciona recuentos de errores por interfaz en función de los intervalos.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Consulte Resolución de problemas de links ATM IMA en routers Cisco 2600 y 3600 para obtener una explicación más detallada sobre cómo resolver problemas de interfaces IMA en routers Cisco 2600 y 3600 usando el comando show controllers.

Errores de funcionamiento comunes

La siguiente tabla enumera los errores de funcionamiento comunes para las series 2600/3600 que involucran el módulo de red IMA:

ID

Descripción

CSCdr39332

El retraso diferencial de T1 IMA excedido hace que los buenos links se desactiven. Cuando una sola interfaz T1 o E1 excede el límite de demora diferencial en un router de la serie 3600, otros links que no se ven afectados por el retardo podrían desactivarse. Consulte Resolución de problemas de rebote de links IMA para obtener información adicional sobre la resolución de problemas de retardo diferencial en interfaces IMA.

CSCdt64050

IMA ATM NM: el comando vc-per-vp no funciona en algunas versiones. Se aceptan los valores de configuración, pero no se comunican al procesador SAR (Segmentación y reensamblado). Consulte Comprensión del Número Máximo de Circuitos Virtuales Activos en las Interfaces de Cisco ATM Router para obtener más información sobre cómo entender el uso del comando atm vc-per-vp .

CSCdu49075

El estado físico de IMA se muestra desactivado, pero está activo después de la recarga. En algunos casos, el estado físico se muestra en el resultado del comando show ima interface. Este problema representa un error superficial y se ha resuelto.

Información Relacionada

- Herramientas y utilidades - Cisco Systems

- Soporte técnico - Cisco Systems