Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Formatos BPDU

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los formatos DEC e IEEE 802.1d Bridge Protocol Data Unit (Bpdu).

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Formatos BPDU

Un Bpdu DEC tiene el siguiente formato:

DEC code:     E1

bpdu type:    19 hello, 02 topology change notice

version:      01

bit field:    1 byte

1 : topology change notice

2 : topology change notice ack

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : use short timers

root priority:   2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  2 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         1 byte

message age:     1 byte

hello time:      1 byte

max age:         1 byte

forward delay:   1 byte

Un Bpdu IEEE 802.1d tiene el siguiente formato:

protocol id:   0000 IEEE 802.1d

version id:    00

bpdu type:     00 config bpdu, 80 tcn bpdu

bit field:     1 byte

1 : topology change flag

2 : unused    0

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : topology change ack

root priority    2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  4 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         2 bytes

message age:     2 bytes in 1/256 secs

max age:         2 bytes in 1/256 secs

hello time:      2 bytes in 1/256 secs

forward delay:   2 bytes in 1/256 secs

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems