Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Referenzen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration der Offline-Lizenzierung (Air Gap) auf dem Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Voraussetzungen

Anforderungen

Empfohlene Grundkenntnisse der Portalfunktionen von 9800 WLC und CSSM (Cisco Smart Software Manager).

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Software- und Hardwareversionen, gelten jedoch für alle Versionen nach 17.3:

- Virtueller 9800-CL WLC Version 17.9.5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Auf dem WLC:

Schritt 1: Setzen Sie den Lizenzierungsverbindungsmodus auf "Air Gap" und die AirGap-Funktion auf "Enabled":

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

Schritt 2: RUM-Bericht aus dem WLC exportieren Dadurch wird Ihre aktuelle Lizenznutzung in einer Datei gespeichert:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Über den CSSM:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem CSSM-Konto an.

Schritt 2: Navigieren Sie zur Registerkarte "Reports" (Berichte) >> "Usage Data Files" (Nutzungsdatendateien). Klicken Sie auf "Usage Data Files":

Schritt 3: Klicken Sie auf "Browse" >> wählen Sie den RUM-Bericht aus, der vom WLC abgerufen wurde >> klicken Sie auf "Upload Data":

Schritt 4: Nach dem Hochladen des RUM-Berichts in den CSSM wird die Schaltfläche "Download" in der Spalte "Acknowledgement" (Bestätigung) angezeigt. Klicken Sie auf "Herunterladen":

Auf dem WLC:

Schritt 4: ACK auf den WLC importieren:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Überprüfung

Nach Anwendung der oben beschriebenen Konfigurationsschritte wird der WLC im CSSM unter Inventory >> Product Instances (Bestand > Produktinstanzen) angezeigt.

Wenn ein aktiver WLC des HA-Paars registriert wurde, werden sowohl aktive als auch Standby-WLCs angezeigt, wie auf der Registerkarte "Product Instances" (Produktinstanzen) in CSSM zu sehen ist.

Beispiel einer Ausgabe eines erfolgreich konfigurierten WLC:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Fehlerbehebung

Wenn der RUM-Upload in das CSSM-Portal fehlschlägt, kann dies daran liegen, dass Ihr WLC bereits über eine direkte Verbindung im Portal registriert ist. Löschen Sie das Gerät aus dem CSSM-Bestand, und laden Sie den RUM-Bericht hoch.

Referenzen

Konfiguration der Lizenzierung mit SLUP